Εγχειρίδιο GNOME Commander
GNOME Commander Desktop Application Manual V1.16.1
Το GNOME Commander είναι ένας ελαφρύς και γρήγορος διαχειριστής αρχείων για την επιφάνεια εργασίας GNOME.

Εισαγωγή
Η εφαρμογή GNOME Commander είναι ένας γρήγορος και ισχυρός διαχειριστής αρχείων γραφικών για το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας GNOME, έχει μια διεπαφή "διπλού παραθύρου" με βάση την ορθόδοξη αρχή διαχειριστή αρχείων (OFM), στην παράδοση του Norton και του Midnight Commander. Το GNOME Commander παρέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
GUI GTK-2 με τυπικές αλληλεπιδράσεις ποντικιού
Υποστήριξη για καρτέλες
Λειτουργία ενός στιγμιότυπου
Απομακρυσμένες συνδέσεις χρησιμοποιώντας GnomeVFS: FTP, SFTP (SSH+FTP), WebDAV και SMB/CIFS (Samba)
Μενού ποντικιού με δεξιό πάτημα
Μενού περιεχομένων ορισμένο από τον χρήστη
Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης συσκευής με αυτόματη προσάρτηση και αποπροσάρτηση
Ιστορικό των θέσεων που προσπελάστηκαν
Σελιδοδείκτες φακέλου
Συντομεύσεις πληκτρολογίου του χρήστη
Υποστήριξη προσθέτου
Γρήγορη εσωτερική προβολή αρχείου για κείμενο και εικόνες
Υποστήριξη μεταδεδομένων για ετικέτες Exif, IPTC, ID3, Vorbis, FLAC, APE, OLE2, ODF και PDF
Εργαλεία για προχωρημένη μετονομασία δέσμης αρχείων, αναζήτησης, γρήγορης αναζήτησης ονόματος αρχείου στον τρέχοντα κατάλογο, συμβολικό δεσμό, σύγκριση καταλόγων
Ενσωματωμένη γραμμή εντολών
Προφίλ χρώματος
Υποστήριξη για πάνω από 40 γλώσσες
If you are using code from git repository, it is possible that the latest new features are not yet in this manual. Please read the detailed ChangeLog online or in the GNOME Commander sources to find out more about the new features.

Ξεκίνημα

Για την έναρξη του GNOME Commander
Μπορείτε να ξεκινήσετε το GNOME Commander με τους παρακάτω τρόπους:
Μενού Εφαρμογές 	 Choose Accessories GNOME Commander .
Γραμμή εντολών 	 Για εκκίνηση του GNOME Commander από γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, έπειτα πατήστε Εισαγωγή:
gnome-commander

Κατά την έναρξη του GNOME Commander
Όταν ξεκινάτε το GNOME Commander, το παρακάτω παράθυρο εμφανίζεται.

Παράθυρο GNOME Commander
Shows GNOME Commander main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, display area, and scrollbars. Menubar contains File, View, Settings, and Help menus.
Το παράθυρο GNOME Commander περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
Γραμμή μενού. 	 Τα μενού στη γραμμή μενού περιέχουν όλες τις εντολές που χρειάζεστε για να δουλέψουν με τα αρχεία στο GNOME Commander.
Εργαλειοθήκη. 	 Η εργαλειοθήκη περιέχει ένα υποσύνολο των εντολών που μπορείτε να προσπελάσετε από τη γραμμή μενού.
Γραμμή κατάστασης. 	 Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα δραστηριότητα του GNOME Commander και πληροφορίες συμφραζομένων για τα στοιχεία μενού.

Επιλογές γραμμής εντολών
Options 	
--help
Εμφάνιση περίληψης επιλογών.
--version
Εμφάνιση έκδοσης του GNOME Commander.
-l, --start-left-dir=STRING
Καθορισμός του καταλόγου εκκίνησης για το αριστερό παράθυρο.
-r, --start-right-dir=STRING
Καθορισμός του καταλόγου εκκίνησης για το δεξιό παράθυρο.
--config-dir=STRING
Καθορισμός του καταλόγου για αρχεία ρυθμίσεων.
-d, --debug=STRING
Καθορισμός σημαιών αποσφαλμάτωσης για χρήση. Η έξοδος αποσφαλμάτωσης θα γραφτεί στην τυπική έξοδο.
Δυνατές σημαίες:
a ορισμός όλων των σημαιών αποσφαλμάτωσης
c μέτρηση αρχείων και καταλόγων
d μέτρηση αναφορών καταλόγων
f μέτρηση αναφορών αρχείων
g αποσφαλμάτωση run_command
i φορτωτής εικόνας
k ομάδα καταλόγων
l λίστες καταλόγων
m αποσφαλμάτωση σύνδεσης
n παρακολούθηση καταλόγου
p πρόσθετα python
s περιηγητής δικτύου SMB
t ετικέτες μεταδεδομένων
u αποσφαλμάτωση ενεργειών χρήστη
v εσωτερική προβολή
w widget_lookup
x xfer
y σύντομη φόρτωση εικόνας με βάση MIME
z λεπτομερής φόρτωση εικόνας με βάση το MIME
[gtk,gnome,bonobo options]
Υποστηρίζονται επιλογές τυπικού gtk, gnome, bonobo. Χρησιμοποιήστε --help για να δείτε πιθανές επιλογές.
Examples 	 gnome-commander -d nvl
Ξεκινά το GNOME Commander με αποσφαλμάτωση των καταχωρίσεων καταλόγου, εσωτερικής προβολής και διευκολύνσεων παρακολούθησης καταλόγου.

Βασική χρήση

Επιλογή αρχείων και φακέλων
Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία και φακέλους με πολλούς τρόπους στο GNOME Commander. Τυπικά, αυτό πετυχαίνεται πατώντας στα αρχεία χρησιμοποιώντας το ποντίκι, όπως εξηγείται στο Επιλογή στοιχείων στο διαχειριστή αρχείων.

Επιλογή στοιχείων στο διαχειριστή αρχείων
Εργασία	Ενέργεια	Προεπιλεγμένοι συνδυασμοί πλήκτρων
Επιλογή στοιχείου	Πάτημα σε στοιχείο.	SPACE INSERT
Επιλογή μιας ομάδας γειτονικών στοιχείων	Στην προβολή εικονιδίων, σύρτε γύρω από τα αρχεία που θέλετε να επιλέξετε. Στην προβολή λίστας, πατήστε στο πρώτο στοιχείο στην ομάδα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SHIFT, έπειτα πατήστε στο τελευταίο στοιχείο της ομάδας.
Επιλογή πολλαπλών στοιχείων	Πάτημα και κράτημα πατημένου του CTRL. Πατήστε στα στοιχεία που θέλετε να επιλέξετε. Εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το CTRL, έπειτα σύρτε γύρω από τα αρχεία που θέλετε να επιλέξετε.
Επιλογή όλων των στοιχείων σε έναν φάκελο	Επιλέξτε Σημείωση Επιλογή όλων.	CTRL A CTRL +
Αποεπιλογή όλων των στοιχείων σε έναν φάκελο	Επιλέξτε Σημείωση Αποεπιλογή όλων.	CTRL SHIFT A CTRL -
Επιλογή όλων των αρχείων με την ίδια επέκταση		ALT NUM +
Αποεπιλογή όλων των αρχείων με την ίδια επέκταση		ALT NUM -
Επιλογή αρχείων χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα	Επιλέξτε Σημείωση Επιλογή με υπόδειγμα. Το GNOME Commander επιλέγει αρχεία που ταιριάζουν σε ένα υπόδειγμα με βάση το όνομα του αρχείου τους χρησιμοποιώντας ή σύμβολα υποκατάστασης ή κανονικές εκφράσεις.	NUM +
Αποεπιλογή αρχείων χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα	Επιλέξτε Σημείωση Αποεπιλογή με υπόδειγμα. Το GNOME Commander αποεπιλέγει αρχεία που ταιριάζουν σε ένα υπόδειγμα με βάση το όνομα του αρχείου τους χρησιμοποιώντας ή σύμβολα υποκατάστασης ή κανονικές εκφράσεις.	NUM -
Αντιστροφή επιλογής	Επιλέξτε Σημείωση Επιλογή αντιστροφής.	NUM *
Για εκτέλεση της προεπιλεγμένης ενέργειας σε ένα στοιχείο, διπλοπατήστε στο στοιχείο.

Μεταφορά και απόθεση
Μπορείτε με μεταφορά και απόθεση επιλεγμένων στοιχείων από ένα παράθυρο σε ένα άλλο να αντιγράψετε, μετακινήσετε ή να δημιουργήσετε έναν συμβολικό δεσμό με ένα στοιχείο. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να αποθέσετε τα επιλεγμένα στοιχεία σε μια άλλη εφαρμογή.
Για μεταφορά και απόθεση μιας επιλογής ή ενός επιλεγμένου στοιχείου με το ποντίκι σας, με τον δείκτη πάνω από την επιλογή ή το στοιχείο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στη θέση προορισμού και απελευθερώστε το αριστερό πλήκτρο.
Πατώντας το πλήκτρο SHIFT ενώ ελευθερώνετε το πλήκτρο του ποντικιού, μπορείτε να μετακινήσετε την επιλογή, αντί να την αντιγράψετε.
Πατώντας τα πλήκτρα CTRL SHIFT, ενώ ελευθερώνετε το πλήκτρο του ποντικιού, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν συμβολικό δεσμό στην επιλογή αντί να την αντιγράψετε.
When not pressing a key while dropping the selection, the default is to query for the action to be executed, i.e. copy, move or create a symbolic link. In the GNOME Commander options you can change that behavior to copy or to move the selection. See also under Επιβεβαίωση.

Αντιγραφή αρχείου ή φακέλου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και τα μενού για να αντιγράψετε μια επιλογή στοιχείων σε άλλη θέση.
Επιλέξτε πρώτα τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε. Μπορείτε έπειτα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές.
Για αντιγραφή χρησιμοποιώντας τα μενού Επεξεργασία Αντιγραφή, έπειτα επιλέξτε τη θέση που θέλετε να αντιγράψετε την επιλογή και επιλέξτε Επεξεργασία Επικόλληση.
Χρησιμοποιώντας το ποντίκι μπορείτε επίσης δεξιοπατώντας τα επιλεγμένα στοιχεία στο πτυσσόμενο μενού να επιλέξετε Αντιγραφή, έπειτα στην επιλεγμένη θέση δεξιοπατήστε σε μια κενή περιοχή και επιλέξτε Επικόλληση στο πτυσσόμενο μενού.
Πατήστε τα ακόλουθα πλήκτρα CTRL C, έπειτα επιλέξτε τη θέση για τα αρχεία και πατήστε CTRL V
Για αντιγραφή της επιλογής από ένα παράθυρο σε ένα άλλο χρησιμοποιώντας το ποντίκι, απλά μεταφέρτε και αποθέστε τα επιλεγμένα στοιχεία στο άλλο παράθυρο.
Για αντιγραφή της επιλογής από ένα παράθυρο στο άλλο, μπορείτε απλά να πατήσετε F5.
Οι πρώτες τρεις επιλογές θα σας επιτρέψουν να αντιγράψετε σε μια άλλη εφαρμογή πέρα από το GNOME Commander.

Αντιγραφή αρχείου ή φακέλου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και τα μενού για να μετακινήσετε μια επιλογή στοιχείων σε άλλη θέση.
Επιλέξτε πρώτα τα στοιχεία που θέλετε να μετακινήσετε. Μπορείτε έπειτα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές.
Για μετακίνηση χρησιμοποιώντας τα μενού Επεξεργασία Αποκοπή, έπειτα επιλέξτε τη θέση που θέλετε να αντιγράψετε την επιλογή και επιλέξτε Επεξεργασία Επικόλληση.
Χρησιμοποιώντας το ποντίκι μπορείτε επίσης δεξιοπατώντας τα επιλεγμένα στοιχεία στο πτυσσόμενο μενού να επιλέξετε Αποκοπή, έπειτα στην επιλεγμένη θέση δεξιοπατήστε σε μια κενή περιοχή και επιλέξτε Επικόλληση στο πτυσσόμενο μενού.
Πατήστε τα ακόλουθα πλήκτρα CTRL X, έπειτα επιλέξτε τη θέση για τα αρχεία και πατήστε CTRL V
Για μετακίνηση της επιλογής από ένα παράθυρο σε ένα άλλο χρησιμοποιώντας το ποντίκι μεταφέρτε και αποθέστε τα επιλεγμένα στοιχεία στο άλλο παράθυρο και πατήστε το SHIFT, ενώ ελευθερώνετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
Για μετακίνηση της επιλογής από ένα παράθυρο σε ένα άλλο μπορείτε απλά να πατήσετε F6.
With the first three options it is possible to move marked items into another application.

Μετονομασία αρχείου ή φακέλου
Αυτή η ενότητα περιγράφει έναν απλό τρόπο μετονομασίας αρχείων ή φακέλων. Υπάρχει επίσης το Προχωρημένη μετονομασία αρχείων για πιο σύνθετες λειτουργίες και επεξεργασία δέσμης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για μετονομασία αρχείων και φακέλων.
Επιλέξτε πρώτα το στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε.
Δεξιοπατήστε στο στοιχείο και επιλέξτε Μετονομασία, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε Εισαγωγή όταν τελειώσετε.
Πατήστε F2 και έπειτα πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε Εισαγωγή όταν τελειώσετε.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα μενού: επιλέξτε Αρχείο Ιδιότητες και μετονομάστε το αρχείο χρησιμοποιώντας τον διάλογο ιδιοτήτων.

Διαγραφή αρχείου ή φακέλου
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να διαγράψετε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας το GNOME Commander.
Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε.
Πατήστε τα πλήκτρα Διαγραφή ή F8.
Με το ποντίκι δεξιοπατήστε στα στοιχεία, έπειτα στο πτυσσόμενο μενού επιλέξτε Διαγραφή.
Στο μενού επιλέξτε Διαγραφή.

Δημιουργία φακέλου
Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο στο GNOME Commander χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους.
Περιηγηθείτε στη θέση όπου θέλετε να δημιουργήσετε τον νέο φάκελο.
Πατήστε το F7, στο πλαίσιο διαλόγου που είναι ανοικτό, ονομάστε τον νέο φάκελο.
Χρησιμοποιώντας το ποντίκι δεξιοπατήστε σε μια κενή περιοχή του παραθύρου, στο πτυσσόμενο μενού επιλέξτε Νέο Φάκελος, έπειτα πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίχτηκε.

Δημιουργία συμβολικού δεσμού σε αρχείο ή φάκελο.
Ένας συμβολικός δεσμός είναι ένας ειδικός τύπος αρχείου που δείχνει σε ένα άλλο αρχείο ή φάκελο. Όταν κάνετε μια ενέργεια σε έναν συμβολικό δεσμό, η ενέργεια εκτελείται στο αρχείο ή στον φάκελο στον οποίο ο συμβολικός δεσμός δείχνει. Όμως, όταν διαγράφετε έναν συμβολικό δεσμό, διαγράφετε το αρχείο του δεσμού, όχι το αρχείο στο οποίο δείχνει ο συμβολικός δεσμός.
There are three different ways to create a symbolic link to a file or folder:
Select the file or folder to which you want to create a link. Choose File Create Symbolic Link.
Grab the item to which you want to create a link, then press-and-hold CTRL SHIFT. Drag the item to the location where you want to place the link.
Select the file or folder to which you want to create a link. Press CTRL SHIFT F5.
Τα δικαιώματα του συμβολικού δεσμού ορίζονται από το αρχείο ή τον φάκελο στον οποίο δείχνει ο συμβολικός δεσμός.
Για περισσότερα στα μετακινούμενα στοιχεία, δείτε Μεταφορά και απόθεση.

Χρησιμοποιώντας πολλαπλές καρτέλες
Μπορείτε να ανοίξετε πολλαπλές καρτέλες και στα δύο παράθυρα για να επιταχύνετε την περιήγηση. Το GNOME Commander μπορεί να αποθηκεύσει τη θέση των ανοικτών καρτελών κατά το κλείσιμο. Όταν επανεκκινήσετε την εφαρμογή οι καρτέλες ξανανοίγονται όπως ήταν πριν. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί στο Γενικά.
Χρησιμοποιώντας το ποντίκι το μεσαίο πάτημα μπορεί να ρυθμιστεί για να ανοίγει μια νέα καρτέλα. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί στο Γενικά. Όταν οριστεί ένα μεσαίο πάτημα σε έναν φάκελο θα το ανοίξει σε μια νέα καρτέλα στο ίδιο παράθυρο.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι με 2 πλήκτρα, το μεσαίο πάτημα προσομοιώνεται με το πάτημα και των δύο πλήκτρων ταυτόχρονα
Για το άνοιγμα μιας νέας καρτέλας πατήστε CTRL T. Αυτό ανοίγει μια νέα καρτέλα στο τρέχον παράθυρο με τον ίδιο φάκελο ανοικτό.
Για το άνοιγμα μιας νέας καρτέλας που εμφανίζει τον επιλεγμένο φάκελο στο τρέχον παράθυρο πατήστε το CTRL πάνω βέλος. Αν έχετε ρυθμίσει την επιλογή μεσαίου πατήματος του ποντικιού για άνοιγμα μιας νέας καρτέλας (Γενικά), τότε η χρήση του μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού σε έναν φάκελο θα ανοίξει επίσης μια νέα καρτέλα που την εμφανίζει στο τρέχον παράθυρο.
Για το άνοιγμα μιας νέας καρτέλας που εμφανίζει τον επιλεγμένο φάκελο στο ανενεργό παράθυρο πατήστε το CTRL SHIFT πάνω βέλος.
Για περιήγηση μεταξύ καρτελών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι ή το CTRL TAB όσες φορές απαιτείται για να επιλέξετε το στοιχείο της καρτέλας. Αν οι καρτέλες είναι επιλεγμένες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δεξιό βέλος ή το αριστερό βέλος για την επιλογή της επιθυμητής καρτέλας.
Για το κλείσιμο μιας καρτέλας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι και να διπλοπατήσετε την καρτέλα ή δεξιό πάτημα πάνω του και από το μενού επιλέξτε Κλείσιμο καρτέλας. Μπορείτε επίσης να κλείσετε την τρέχουσα καρτέλα χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL W
Δεξιοπατώντας σε οποιαδήποτε καρτέλα θα ανοίξει ένα ειδικό μενού καρτέλας
Άνοιγμα σε νέα καρτέλα αυτή η ενέργεια ανοίγει μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τον τρέχοντα ανοικτό φάκελο.
Ανανέωση καρτέλας αυτή η ενέργεια ανανεώνει τα τρέχοντα εμφανιζόμενα αρχεία στον φάκελο.
Αντιγραφή καρτέλας σε άλλο παράθυρο ανοίγει μια νέα καρτέλα στο αντίθετο παράθυρο, αυτή η καρτέλα θα εμφανίσει την επιλεγμένη καρτέλα.
Κλείσιμο καρτέλας αυτή η ενέργεια κλείνει την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα.
Κλείσιμο όλων των καρτελών Το GNOME Commander θα κλείσει όλες τις ανοικτές καρτέλες στο τρέχον παράθυρο. Αυτό αφήνει την τρέχουσα καρτέλα ως τον μόνο ανοικτό φάκελο.
Κλείσιμο διπλών καρτελών Το GNOME Commander θα ψάξει για διπλές ανοικτές καρτέλες στο τρέχον παράθυρο και θα τις κλείσει.

Προχωρημένα γνωρίσματα
Αυτή η ενότητα περιγράφει περισσότερα γνωρίσματα και τα περιλαμβανόμενα εργαλεία στο GNOME Commander

Προβολή των ιδιοτήτων αρχείου ή φακέλου
Για προβολή ιδιοτήτων αρχείου ή φακέλου, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
Επιλέξτε το αρχείο ή τον φάκελο του οποίου τις ιδιότητες θέλετε να προβάλετε. Τώρα μπορείτε
Να πατήσετε ALT ENTER.
Επιλέξτε Αρχείο Ιδιότητες....
Δεξιοπατήσετε στο αρχείο ή τον φάκελο και να επιλέξετε Ιδιότητες....

Διάλογος ιδιοτήτων αρχείων
Shows file properties dialog.
Στην καρτέλα δικαιωμάτων (δείτε Διάλογος δικαιωμάτων αρχείου), μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα και ιδιοκτησία ενός αρχείου (δηλαδή, αν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα ο ίδιος). Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης για ένα αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες για δικαιώματα δείτε Αλλαγή δικαιωμάτων.
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις ιδιότητες που μπορείτε να προβάλετε ή να ορίσετε για αρχεία και φακέλους, οι ακριβείς εμφανιζόμενες πληροφορίες εξαρτώνται από τον τύπο αντικειμένου:
Ιδιότητα	Περιγραφή
Όνομα	Το όνομα του αρχείου ή φακέλου.
Τοποθεσία	Η θέση του αρχείου ή του φακέλου.
Τόμος	Το όνομα του τόμου στον οποίο το αρχείο ή ο φάκελος βρίσκεται.
Ελεύθερος χώρος	Ο ελεύθερος χώρος του τόμου.
Τύπος	Ο τύπος του αντικειμένου, αρχείου ή φακέλου.
Τύπος MIME	Η επίσημη ονομασία του τύπου του αρχείου.
Ανοίγει με	Η προεπιλεγμένη εφαρμογή για άνοιγμα του αρχείου. Δείτε την ενότητα για πληροφορίες για το πώς θα αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά.
Τροποποίηση	Η ημερομηνία και η ώρα που αλλάχτηκε το αντικείμενο για τελευταία φορά.
Προσπέλαση	Η ημερομηνία και η ώρα που προβλήθηκε το αντικείμενο για τελευταία φορά.
Μέγεθος	Το πλήθος των δεδομένων που κατέχει το αντικείμενο, αρχείο ή φάκελος.
Μεταδεδομένα	Αν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται πρόσθετα μεταδεδομένα πληροφοριών για τύπους αρχείων όπως εικόνες, έγγραφα ή αρχεία ήχου. Οι εμφανιζόμενες ετικέτες είναι: File.Description, File.Publisher, Doc.Title, Doc.Pagecount, Audio.Albumartist, Audio.Title, Audio.Bitrate και Audio.Durationmmss. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ετικέτες μεταδεδομένων.

Αλλαγή δικαιωμάτων
Για αλλαγή των δικαιωμάτων αρχείου ή φακέλου, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
Επιλέξτε το αρχείο που χρειάζεται τροποποίηση δικαιωμάτων.
Ανοίξτε το παράθυρο ιδιότητες με την αγαπημένη σας μέθοδο (π.χ. ALT ENTER).
Πατήστε στην καρτέλα Δικαιώματα.
Για αλλαγή της ομάδας αρχείου, επιλέξτε από τις ομάδες που ανήκει ο χρήστης στον πτυσσόμενο επιλογέα.
Για κάθε από τα ιδιοκτήτης, την ομάδα και όλοι οι άλλοι χρήστες, επιλέξτε από αυτά τα δικαιώματα για το αρχείο:
Ιδιότητα	Περιγραφή
Ανάγνωση	Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν ένα αρχείο.
Εγγραφή	Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν ένα αρχείο.
Εκτέλεση	Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν ένα αρχείο ως πρόγραμμα.

Διάλογος δικαιωμάτων αρχείου
Shows file permissions dialog.

Χρήση σελιδοδεικτών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σελιδοδείκτες για να επιταχύνετε την περιήγηση στα τοπικά σας αρχεία ή να προσπελάσετε απομακρυσμένους διακομιστές.
Η διαχείριση των σελιδοδεικτών σας γίνεται με τον διαχειριστή σελιδοδεικτών, που ξεκίνησε επιλέγοντας Σελιδοδείκτες Διαχείριση σελιδοδεικτών... ή πατώντας το CTRL D. Δείτε ένα στιγμιότυπο παραδείγματος παρακάτω.
Για να προσθέσετε έναν φάκελο στους σελιδοδείκτες, περιηγηθείτε στη θέση του φακέλου. Στο μενού επιλέξτε Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτης σε αυτόν τον κατάλογο. Αφού έχετε προσθέσει έναν σελιδοδείκτη, θα προστεθεί στην αντίστοιχη ομάδα στο μενού Σελιδοδείκτες. Ένας σελιδοδείκτης εκχωρείται αυτόματα σε μια ομάδα, ανάλογα με το πού δείχνει ο σελιδοδείκτης.
Μπορείτε τότε να μεταβείτε σε έναν σελιδοδείκτη, επεξεργασία, αφαίρεση ή τροποποίηση της θέσης ενός σελιδοδείκτη στην επιλεγμένη ομάδα.
In the bookmark list there are four different columns displayed:
The name of the bookmark group,
The name of the bookmark,
The shortcut of the bookmark,
The path to which the bookmark points to.
The name and the path of a bookmark are editable by pressing the Edit button. In contrast, the shortcut of a bookmark in the third column is taken from the associated user action Go to bookmarked location, adjustable by clicking on the menu entry Settings Keyboard Shortcuts... . In the bookmarks window it is only shown as a reference but it is not editable.

Διάλογος διαχείρισης σελιδοδείκτη
Shows bookmark management dialog.

Κρυφά αρχεία και φακέλοι
Από προεπιλογή, το GNOME Commander δεν εμφανίζει συγκεκριμένα αρχεία συστήματος και εφεδρικά αρχεία στους φακέλους. Αυτό αποτρέπει την τυχαία τροποποίηση ή διαγραφή τους, που μπορεί να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή σας και επίσης μειώνει την αταξία σε θέσεις όπως ο προσωπικός φάκελος. Το GNOME Commander δεν εμφανίζει:
Κρυφά αρχεία, των οποίων το όνομα αρχείου ξεκινά με μια τελεία (.),
Εφεδρικά αρχεία, των οποίων το όνομα αρχείου τελειώνει με περισπωμένη(~) ή με την επέκταση '.bak'
Αρχεία που καταχωρίζονται σε ένα αρχείο ειδικού φακέλου .hidden.
Μπορείτε να κρύψετε ή να εμφανίσετε τα κρυφά αρχεία σε όλους τους φακέλους:
Επιλέγοντας Προβολή Εμφάνιση κρυφών αρχείων,
Πατώντας CTRL SHIFT H.

Προχωρημένη μετονομασία αρχείων
Ένα ισχυρό εργαλείο για μετονομασία δέσμης των επιλεγμένων αρχείων στο GNOME Commander. Επιτρέπει την εύκολη μετονομασία πολλών αρχείων μονομιάς. Τα ονόματα αρχείων μπορούν να δημιουργηθούν από μέρη των αρχικών ονομάτων αρχείων, τις διαδρομές τους, την αρίθμηση των αρχείων ή την πρόσβαση εκατοντάδων πληροφοριών για το αρχείο, όπως δημιουργία ημερομηνίας ή πληροφορίες Exif/IPTC μιας εικόνας.
Όταν αρχίσετε, ο ακόλουθος διάλογος εμφανίζεται:

Διάλογος εργαλείου προχωρημένης μετονομασίας
Shows advanced file renaming dialog.
Template 	 Specifies template for file renaming. All ordinary characters placed in the format string go into the new name without conversion. Conversion specifiers are introduced by a few placeholders (see below for the detailed list). Additionally g_date_time_format() format controls are also accepted - except for "%D", "%n" and "%t" for obvious reasons. If found, they are left intact.
Counter 	 Καθορίζει ρυθμίσεις για μετρητές: τιμή έναρξης, βήμα και πλάτος ('αυτόματο' = αυτόματο πλάτος, '1',..., '16': σταθερό πλάτος).
Regex replacing 	 Λίστα των υποδειγμάτων κανονικών εκφράσεων. Τα υποδείγματα ταιριάζουν με το Πρότυπο. Αν ταιριάξει, τα υποδείγματα αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες αντικαταστάσεις τους. Η σειρά της εκτέλεσης είναι πάνω-κάτω. Άκυρα ή σπασμένα υποδείγματα κανονικών εκφράσεων θα σημειωθούν κόκκινα.
Case 	 Αλλάζει τα πεζά-κεφαλαία των επιλεγμένων ονομάτων αρχείων.
Trim blanks 	 Αφαιρεί τον αρχικό και τελικό κενό χώρο από τα επιλεγμένα ονόματα αρχείων.
Results 	 Λίστα των νέων ονομάτων αρχείων. Η λίστα μπορεί να αναδιαταχθεί χρησιμοποιώντας μεταφορά και απόθεση. Το μενού περιεχομένων παρέχει επιλογές για: αφαίρεση αρχείων από τη λίστα, προβολή αρχείων ή των ιδιοτήτων τους και ανανέωση της λίστας. Οι συγκρουόμενες μετονομασίες θα σημειωθούν κόκκινες.
Apply 	 Ξεκινά τη μετονομασία αρχείων. Οι συγκρουόμενες μετονομασίες θα σημειωθούν κόκκινες.
Close 	 Κλείνει τον διάλογο χωρίς μετονομασία αρχείων.
Reset 	 Επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις στις προεπιλογές.
Profiles... 	 Εμφανίζει επιλογές για διαχείριση προφίλ. Το προφίλ είναι μια συλλογή προχωρημένων παραμέτρων μετονομασίας αρχείων (πρότυπα, μετρητές, υποδείγματα κανονικών εκφράσεων, μετατροπές πεζών/κεφαλαίων και περικοπές κενού) που ταυτοποιούνται από το όνομά τους. Μπορείτε να ορίσετε πολλές διαφορετικές κατατομές όπως απαιτείται.

Δεσμευτικά θέσεων προτύπων
Δεσμευτικό θέσης	Αντικατάσταση
$N	Το πλήρες όνομα αρχείου (με επέκταση)
$N(περιοχή)	Τμήμα του πλήρους ονόματος αρχείου (με επέκταση)
$n	Όνομα αρχείου χωρίς επέκταση
$n(περιοχή)	Τμήμα του ονόματος αρχείου χωρίς επέκταση
$e	Επέκταση αρχείου
$e(περιοχή)	Τμήμα της επέκτασης αρχείου
$p	Όνομα γονικού καταλόγου
$p(περιοχή)	Τμήμα του γονικού ονόματος καταλόγου
$g	Όνομα δεύτερου ανιόντος καταλόγου
$g(περιοχή)	Τμήμα του δεύτερου ανιόντος ονόματος καταλόγου
$c	Μετρητής αρχείων
$c(πλάτος)	Μετρητής αρχείων με συγκεκριμένο ψηφιακό αριθμό (πλάτος)
$c(a)	Μετρητής αρχείων με ψηφιακό αριθμό (πλάτος) που υπολογίζεται αυτόματα
$x	Δεκαεξαδικός τυχαίος αριθμός (8 πεζά ψηφία)
$x(πλάτος)	Δεκαεξαδικός τυχαίος αριθμός με συγκεκριμένο πεζό ψηφιακό αριθμό (πλάτος)
$X	Δεκαεξαδικός τυχαίος αριθμός (8 κεφαλαία ψηφία)
$X(πλάτος)	Δεκαεξαδικός τυχαίος αριθμός με συγκεκριμένο κεφαλαίο ψηφιακό αριθμό (πλάτος)
$T(μεταετικέτα)	Ετικέτα μεταδεδομένων
$$	Ένας κυριολεκτικός χαρακτήρας "$"
Χαλασμένο - όπως $n(), $e(0,-3) ή $N(abc) - ή άγνωστα δεσμευτικά θέσεων αντιγράφονται κατά λέξη χωρίς καμία αντικατάσταση.

Ετικέτες μεταδεδομένων (μεταετικέτες)
Τα μεταδεδομένα ορίζονται συνήθως ως δεδομένα για τα δεδομένα. Τα μεταδεδομένα περιγράφουν δεδομένα για αρχεία που είναι συχνά ορατά στους διαχειριστές αρχείων, εφαρμογές γραφείου, προβολές εγγράφων και αναπαραγωγείς ήχου. Τα μεταδεδομένα μπορούν τυπικά να προβληθούν ή να γραφτούν επιλέγοντας "ιδιότητες" από το μενού αρχείων μιας από αυτές τις εφαρμογές.
Για όλα τα μεταδεδομένα, κάθε ετικέτα μεταδεδομένων (μεταετικέτα) χρειάζεται να είναι ονοματοθετημένη με τον τύπο κλάσης χρησιμοποιώντας έναν προσδιορισμό "." (π.χ. Audio.Artist αναπαριστά τα μεταδεδομένα καλλιτέχνη για ένα αρχείο κλάσης ήχου).
Το δεσμευτικό θέσης για μεταδεδομένα είναι $T(metatag). Χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, $T(Exif.DateTime) για τη λήψη εικόνας ημερομηνίας/χρόνου και για εισαγωγή της σε νέο όνομα αρχείου (ονόματα μεταετικετών είναι ανεξάρτητα από πεζά/κεφαλαία, έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης $T(exif.datetime) εδώ). Οι γενικές ετικέτες 'Audio.', 'Doc.', 'File.' και 'Image.' είναι ανεξάρτητες από τον χρησιμοποιούμενο σκελετό και παρέχουν ενιαία πρόσβαση σε αντίστοιχα μεταδεδομένα ήχου, εγγράφου, αρχείου ή εικόνας. Παρακαλούμε, δείτε το freedesktop.org για περισσότερες λεπτομέρειες των γενικών μεταετικετών.
Ετικέτα	Όνομα	Περιγραφή
Audio.Album	Δίσκος	Όνομα του δίσκου.
Audio.AlbumArtist	Καλλιτέχνης δίσκου	Καλλιτέχνης του δίσκου.
Audio.AlbumGain	Ενίσχυση δίσκου	Ρύθμιση ενίσχυσης του δίσκου.
Audio.AlbumPeakGain	Ενίσχυση κορυφής δίσκου	Ρύθμιση ενίσχυσης κορυφής του δίσκου.
Audio.AlbumTrackCount	Μέτρηση κομματιών δίσκου	Συνολικός αριθμός κομματιών στο δίσκο.
Audio.Artist	Καλλιτέχνης	Καλλιτέχνης του κομματιού.
Audio.Bitrate	Ρυθμός διαμεταγωγής	Ρυθμός διαμεταγωγής σε kbps.
Audio.Channels	Κανάλια	Αριθμός καναλιών στον ήχο (2 = στερεοφωνικός).
Audio.Codec	Κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής	Περιγραφή κωδικοποίησης κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή.
Audio.CodecVersion	Έκδοση κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή	Έκδοση κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή.
Audio.Comment	Σχόλιο	Σχόλια στο κομμάτι.
Audio.Copyright	Πνευματικά δικαιώματα	Μήνυμα πνευματικών δικαιωμάτων.
Audio.CoverAlbumThumbnailPath	Διαδρομή μικρογραφίας εξώφυλλου συλλογής	Διαδρομή αρχείου στην εικόνα μικρογραφίας του εξώφυλλου της συλλογής.
Audio.DiscNo	Αριθμός δίσκου	Καθορίζει σε ποιο δίσκο είναι το κομμάτι.
Audio.Duration	Διάρκεια	Διάρκεια του κομματιού σε δευτερόλεπτα.
Audio.Duration.MMSS	Διάρκεια [ΛΛ:ΔΔ]	Διάρκεια του κομματιού ως ΛΛ:ΔΔ.
Audio.Genre	Είδος	Τύπος μουσικής ταξινόμησης για το κομμάτι όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ID3.
Audio.IsNew	Είναι νέο	Ορισμός στο "1" αν το κομμάτι είναι νέο στον χρήστη (προεπιλογή το "0").
Audio.ISRC	ISRC	ISRC (διεθνής κώδικας εγγραφής προτύπου).
Audio.LastPlay	Τελευταία αναπαραγωγή	Πότε το κομμάτι παίχτηκε τελευταία.
Audio.Lyrics	Στίχοι	Στίχοι του κομματιού.
Audio.MBAlbumArtistID	Αναγνωριστικό καλλιτέχνη συλλογής MB	Αναγνωριστικό καλλιτέχνη συλλογής MusicBrainz σε μορφή UUID.
Audio.MBAlbumID	Αναγνωριστικό συλλογής MB	Αναγνωριστικό συλλογής MusicBrainz σε μορφή UUID.
Audio.MBArtistID	Αναγνωριστικό καλλιτέχνη MB	Αναγνωριστικό καλλιτέχνη MusicBrainz σε μορφή UUID.
Audio.MBTrackID	Αναγνωριστικό κομματιού MB	Αναγνωριστικό κομματιού MusicBrainz σε μορφή UUID.
Audio.MPEG.ChannelMode	Λειτουργία καναλιού	Κατάσταση καναλιού MPEG.
Audio.MPEG.Copyrighted	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	"1" αν το δυαδικό με πνευματικά δικαιώματα έχει οριστεί.
Audio.MPEG.Layer	Στρώση	Στρώση MPEG.
Audio.MPEG.Original	Αρχικός ήχος	"1" αν το δυαδικό "αρχικό" έχει οριστεί.
Audio.MPEG.Version	Έκδοση MPEG	Έκδοση MPEG.
Audio.Performer	Εκτελεστής	Όνομα του εκτελεστή/διευθυντή της μουσικής.
Audio.PlayCount	Μετρητής αναπαραγωγών	Αριθμός των φορών που έχει παιχτεί το κομμάτι.
Audio.ReleaseDate	Ημερομηνία κυκλοφορίας	Ημερομηνία που κυκλοφόρησε το κομμάτι.
Audio.SampleRate	Ρυθμός δειγματοληψίας	Ρυθμός δειγματοληψίας σε Hz.
Audio.Title	Τίτλος	Τίτλος του κομματιού.
Audio.TrackGain	Ενίσχυση κομματιού	Η ρύθμιση ενίσχυσης του κομματιού.
Audio.TrackNo	Αριθμός κομματιού	Θέση του κομματιού στη συλλογή.
Audio.TrackPeakGain	Ενίσχυση κορυφής του κομματιού	Ρύθμιση ενίσχυσης κορυφής του κομματιού.
Audio.Year	Έτος	Έτος.
Doc.Author	Δημιουργός	Όνομα του δημιουργού.
Doc.ByteCount	Πλήθος ψηφιολέξεων	Αριθμός ψηφιολέξεων στο έγγραφο.
Doc.CaseSensitive	Διάκριση πεζών/κεφαλαίων	Διάκριση πεζών/κεφαλαίων.
Doc.Category	Κατηγορία	Κατηγορία.
Doc.CellCount	Πλήθος κελιών	Ο αριθμός των κελιών στο έγγραφο υπολογιστικού φύλλου.
Doc.CharacterCount	Πλήθος χαρακτήρων	Ο αριθμός των χαρακτήρων στο έγγραφο.
Doc.Codepage	Σελίδα κώδικα	Η σελίδα κώδικα MS για κωδικοποίηση συμβολοσειρών για μεταδεδομένα.
Doc.Comments	Σχόλια	Ελεύθερο κείμενο που ορίζεται από τον χρήστη.
Doc.Company	Εταιρία	Οργάνωση με την οποία σχετίζεται η οντότητα Doc.Creator.
Doc.Author	Δημιουργός	Όνομα του δημιουργού.
Doc.Creator	Δημιουργός	Μια οντότητα κυρίως υπεύθυνη για να κάνει το περιεχόμενο του πόρου, τυπικά ένα άτομο, μια οργάνωση, ή υπηρεσία.
Doc.Created	Δημιουργήθηκε	Ημερομηνία δημιουργίας του αρχικού εγγράφου.
Doc.DateCreated	Ημερομηνία δημιουργίας	Ημερομηνία συσχέτισης με ένα συμβάν στον κύκλο ζωής του πόρου (ημερομηνία δημιουργίας/δημοσίευσης).
Doc.DateModified	Ημερομηνία τροποποίησης	Η τελευταία φορά που αποθηκεύτηκε το έγγραφo.
Doc.Description	Περιγραφή	Ένας λογαριασμός του περιεχομένου του πόρου.
Doc.Dictionary	Λεξικό	Λεξικό.
Doc.EditingDuration	Επεξεργασία διάρκειας	Ο συνολικός χρόνος που πέρασε μέχρι την τελευταία τροποποίηση.
Doc.Generator	Δημιουργός προγραμμάτων	Η εφαρμογή που δημιούργησε αυτό το έγγραφo.
Doc.HiddenSlideCount	Πλήθος κρυφών διαφανειών	Ο αριθμός των κρυφών διαφανειών στο έγγραφo παρουσίασης.
Doc.ImageCount	Πλήθος εικόνων	Αριθμός των εικόνων στο έγγραφο.
Doc.InitialCreator	Αρχικός δημιουργός	Καθορίζει το όνομα του ατόμου που δημιούργησε αρχικά το έγγραφo.
Doc.Keywords	Λέξεις-κλειδιά	Αναζητήσιμες, ευρετηριάσιμες λέξεις-κλειδιά.
Doc.Language	Γλώσσα	Η τοπική γλώσσα του πνευματικού περιεχομένου του πόρου.
Doc.LastPrinted	Τελευταία εκτύπωση	Η τελευταία φορά που εκτυπώθηκε το έγγραφo.
Doc.LastSavedBy	Τελευταία αποθήκευση από	Η οντότητα που έκανε την τελευταία αλλαγή στο έγγραφo, τυπικά ένα άτομο, οργάνωση, ή υπηρεσία.
Doc.LineCount	Πλήθος γραμμών	Ο αριθμός των γραμμών στο έγγραφo.
Doc.LinksDirty	Βρόμικοι σύνδεσμοι	Βρόμικοι σύνδεσμοι.
Doc.LocaleSystemDefault	Τοπικές προεπιλογές συστήματος	Ο ταυτοποιητής που παρουσιάζει τα προεπιλεγμένα τοπικά του συστήματος.
Doc.Manager	Διαχειριστής	Όνομα του διαχειριστή της οντότητας Doc.Creator.
Doc.MMClipCount	Πλήθος κομματιών πολυμέσων	Ο αριθμός των κομματιών πολυμέσων στο έγγραφo.
Doc.NoteCount	Πλήθος σημειώσεων	Ο αριθμός των "σημειώσεων" στο έγγραφo.
Doc.ObjectCount	Πλήθος αντικειμένων	Ο αριθμός των αντικειμένων (OLE και άλλα γραφικά) στο έγγραφo.
Doc.PageCount	Πλήθος σελίδων	Ο αριθμός σελίδων στο έγγραφo.
Doc.ParagraphCount	Πλήθος παραγράφων	Ο αριθμός παραγράφων στο έγγραφο.
Doc.PresentationFormat	Μορφή παρουσίασης	Ο τύπος της παρουσίασης, όπως "Εμφάνιση στην οθόνη", "Προβολή διαφάνειας", κλπ.
Doc.PrintDate	Ημερομηνία εκτύπωσης	Καθορίζει την ημερομηνία και ώρα που το έγγραφo τυπώθηκε τελευταία.
Doc.PrintedBy	Εκτυπώθηκε από	Καθορίζει το όνομα του τελευταίου ατόμου που εκτύπωσε το έγγραφo.
Doc.RevisionCount	Πλήθος αναθεωρήσεων	Ο αριθμός αναθεωρήσεων στο έγγραφo.
Doc.Scale	Κλίμακα	Κλίμακα.
Doc.Security	Ασφάλεια	Ένα από τα: "προστασία με κωδικό πρόσβασης", "συνιστάται μόνο για ανάγνωση", "αναγκαστικά μόνο για ανάγνωση" ή "κλειδωμένο για σχόλια".
Doc.SlideCount	Πλήθος διαφανειών	Ο αριθμός των διαφανειών στο έγγραφo παρουσίασης.
Doc.SpreadsheetCount	Πλήθος υπολογιστικών φύλλων	Ο αριθμός σελίδων στο έγγραφo.
Doc.Subject	Θέμα	Θέμα του εγγράφου.
Doc.TableCount	Πλήθος πινάκων	Ο αριθμός των πινάκων στο έγγραφο.
Doc.Template	Πρότυπο	Το αρχείο προτύπου που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία αυτού του εγγράφου.
Doc.Title	Τίτλος	Τίτλος του εγγράφου.
Doc.WordCount	Πλήθος λέξεων	Ο αριθμός των λέξεων στο έγγραφο.
Exif.ApertureValue	Διάφραγμα	Το διάφραγμα των φακών. Η μονάδα είναι η τιμή APEX.
Exif.Artist	Καλλιτέχνης	Όνομα του κατόχου της κάμερας, φωτογράφου ή δημιουργού εικόνας. Η λεπτομερής μορφή δεν καθορίζεται, αλλά συνιστάται να γραφτούν οι πληροφορίες για διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας. Αν το πεδίο αφεθεί κενό, συμπεριφέρεται ως άγνωστο.
Exif.BatteryLevel	Στάθμη μπαταρίας	Στάθμη μπαταρίας.
Exif.BitsPerSample	Δυαδικά ανά δειγματοληψία	Ο αριθμός των δυαδικών ανά στοιχείο εικόνας. Κάθε συστατικό της εικόνας είναι 8 δυαδικά, έτσι η τιμή για αυτήν την ετικέτα είναι 8. Σε συμπιεσμένα δεδομένα JPEG ένας σημειωτής JPEG χρησιμοποιείται αντί για αυτήν την ετικέτα.
Exif.BrightnessValue	Φωτεινότητα	Η τιμή της φωτεινότητας. Η μονάδα είναι η τιμή APEX. Κανονικά δίνεται στην περιοχή των -99.99 έως 99.99.
Exif.CFAPattern	Μοτίβο CFA	Το γεωμετρικό μοτίβο διάταξης φίλτρου χρώματος του αισθητήρα εικόνας όταν χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας περιοχής χρώματος ενός ολοκληρωμένου. Δεν εφαρμόζεται σε όλες τις μεθόδους αισθητήρων.
Exif.CFARepeatPatternDim	Αμυδρό μοτίβο επανάληψης CFA	Αμυδρό μοτίβο επανάληψης CFA.
Exif.ColorSpace	Χρωματικός χώρος	Η ετικέτα πληροφοριών χρωματικού χώρου καταγράφεται πάντα ως ο καθοριστής του χρωματικού χώρου. Κανονικά το sRGB χρησιμοποιείται για ορισμό του χρωματικού χώρου με βάση τις συνθήκες παρακολούθησης του υπολογιστή και του περιβάλλοντος. Αν χρησιμοποιείται ένας χρωματικός χώρος άλλος από το sRGB, ορίζεται αβαθμονόμητος. Τα καταγραμμένα δεδομένα εικόνας ως αβαθμονόμητα μπορούν να συμπεριφερθούν ως sRGB όταν μετατρέπονται σε FlashPix.
Exif.ComponentsConfiguration	Διευθέτηση στοιχείων	Ειδικές πληροφορίες για συμπιεσμένα δεδομένα. Τα κανάλια κάθε στοιχείου τακτοποιούνται με σειρά από το 1ο στοιχείο προς το 4ο. Για ασυμπίεστα δεδομένα η ταξινόμηση δεδομένων δίνεται στην ετικέτα Exif.PhotometricInterpretation. Όμως, επειδή το Exif.PhotometricInterpretation μπορεί να εκφράσει μόνο τη διάταξη των Y, Cb και Cr, αυτή η ετικέτα παρέχεται για περιπτώσεις που τα συμπιεσμένα δεδομένα χρησιμοποιούν στοιχεία άλλα από τα Y, Cb και Cr και για υποστήριξη ενεργοποίησης άλλων αλληλουχιών.
Exif.CompressedBitsPerPixel	Συμπιεσμένα δυαδικά ανά εικονοστοιχείο	Ειδικές πληροφορίες για συμπιεσμένα δεδομένα. Η κατάσταση συμπίεσης που χρησιμοποιείται για μια συμπιεσμένη εικόνα υποδεικνύεται σε μονάδες δυαδικών ανά εικονοστοιχείο.
Exif.Compression	Συμπίεση	Το χρησιμοποιούμενο σχήμα συμπίεσης για τα δεδομένα εικόνας. Όταν μια πρωτεύουσα εικόνα είναι συμπιεσμένη σε JPEG, αυτός ο ορισμός δεν είναι απαραίτητος και παραλείπεται. Όταν μικρογραφίες χρησιμοποιούν συμπίεση JPEG, αυτή η τιμή ετικέτας ορίζεται σε 6.
Exif.Contrast	Αντίθεση	Η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης επεξεργασίας αντίθεσης από την κάμερα όταν η εικόνα ελήφθη.
Exif.Copyright	Πνευματικά δικαιώματα	Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων. Η ετικέτα χρησιμοποιείται για να δείξει και τον φωτογράφο και τα πνευματικά δικαιώματα επεξεργασίας. Είναι η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων του ατόμου ή της οργανισμού που απαιτεί δικαιώματα στην εικόνα. Η δήλωση διαλειτουργικότητας πνευματικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνει ημερομηνία και δικαιώματα που πρέπει να γραφτούν σε αυτό το πεδίο· π.χ., "Πνευματικά δικαιώματα, Ηλίας Παπάς, 20xx. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος." Το πεδίο γράφει και τα πνευματικά δικαιώματα και του φωτογράφου και του επεξεργαστή, με κάθε εγγραφή σε ξεχωριστό μέρος της δήλωσης. Όταν υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ φωτογράφου και επιμελητή πνευματικών δικαιωμάτων, αυτά πρέπει να γραφτούν με τη σειρά του φωτογράφου ακολουθούμενου από τα πνευματικά δικαιώματα του επιμελητή, χωριζόμενα με ΚΕΝΟ (σε αυτήν την περίπτωση, αφού η δήλωση τελειώνει επίσης με ΚΕΝΟ, υπάρχουν δύο κώδικες ΚΕΝΟΥ) (δείτε παράδειγμα 1). Όταν δίνεται μόνο ο φωτογράφος, τελειώνει με έναν κώδικα ΚΕΝΟΥ. Όταν δίνονται μόνο τα δικαιώματα του επιμελητή, το τμήμα δικαιωμάτων του φωτογράφου αποτελείται από ένα διάστημα ακολουθούμενο από έναν κώδικα τερματισμού ΚΕΝΟΥ, έπειτα δίνονται τα πνευματικά δικαιώματα του επιμελητή. Όταν το πεδίο αφήνεται κενό, αντιμετωπίζεται ως άγνωστο.
Exif.CustomRendered	Προσαρμοσμένη απόδοση	Η χρήση ειδικής επεξεργασίας σε δεδομένα εικόνας, όπως απόδοση εργαλείων στην έξοδο. Όταν εκτελείται ειδική επεξεργασία , ο αναγνώστης αναμένεται να απενεργοποιεί ή να ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε παραπέρα επεξεργασία.
Exif.DateTime	Ημερομηνία και ώρα	Η ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας της εικόνας.
Exif.DateTimeDigitized	Ημερομηνία και ώρα (ψηφιοποιημένα)	Η ημερομηνία και η ώρα αποθήκευσης της εικόνας ως ψηφιακά δεδομένα.
Exif.DateTimeOriginal	Ημερομηνία και ώρα (πρωτότυπα)	Η ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε η αρχική φωτογραφία. Για μια ψηφιακή ακίνητη μηχανή καταγράφεται η ημερομηνία και ώρα εγγραφής της φωτογραφίας.
Exif.DeviceSettingDescription	Περιγραφή ορισμού συσκευής	Πληροφορίες στις συνθήκες λήψης εικόνας ενός ειδικού τύπου κάμερας. Η ετικέτα χρησιμοποιείται μόνο για να δείξει τις συνθήκες λήψης εικόνας στον αναγνώστη.
Exif.DigitalZoomRatio	Ψηφιακός λόγος εστίασης	Ο ψηφιακός λόγος εστίασης όταν η εικόνα ελήφθη. Αν ο αριθμητής της καταγεγραμμένης τιμής είναι 0, αυτό δείχνει ότι η ψηφιακή εστίαση δεν χρησιμοποιήθηκε.
Exif.DocumentName	Όνομα εγγράφου	Όνομα εγγράφου.
Exif.ExifIfdPointer	Δείκτης exif IFD	Ένας δείκτης στο Exif IFD. Διαλειτουργικότητα, το exif IFD έχει την ίδια δομή όπως αυτό του IFD που καθορίζεται στο TIFF.
Exif.ExifVersion	Έκδοση Exif	Η έκδοση του υποστηριζόμενου προτύπου Exif. Η μη ύπαρξη αυτού του πεδίου σημαίνει ασυμφωνία με το πρότυπο.
Exif.ExposureBiasValue	Πόλωση έκθεσης	Η πόλωση της έκθεσης. Οι μονάδες στην τιμή APEX. Κανονικά δίνεται στην περιοχή -99,99 έως 99,99.
Exif.ExposureIndex	Δείκτης έκθεσης	Ο επιλεγμένος δείκτης έκθεσης στην κάμερα ή συσκευή εισόδου την ώρα λήψης της εικόνας.
Exif.ExposureMode	Λειτουργία έκθεσης	Η ορισμένη λειτουργία έκθεσης όταν η εικόνα πάρθηκε. Στη λειτουργία αυτόματης πολλαπλής λήψης, η κάμερα παίρνει μια σειρά πλαισίων της ίδιας σκηνής με διαφορετικές ρυθμίσεις έκθεσης.
Exif.ExposureProgram	Πρόγραμμα έκθεσης	Η κλάση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος από την κάμερα για ορισμό έκθεσης όταν παίρνεται η φωτογραφία.
Exif.ExposureTime	Χρόνος έκθεσης	Χρόνος έκθεσης, δοσμένος σε δευτερόλεπτα.
Exif.FileSource	Πηγή αρχείου	Δείχνει την πηγή της εικόνας. Αν γράφτηκε ένα DSC στην εικόνα, αυτή η τιμή ετικέτας ορίζεται πάντα σε 3, δείχνοντας ότι η εικόνα γράφτηκε σε DSC.
Exif.FillOrder	Σειρά συμπλήρωσης	Σειρά συμπλήρωσης.
Exif.Flash	Αναλαμπή	Αυτή η ετικέτα γράφεται όταν μια εικόνα λαμβάνεται χρησιμοποιώντας στροβοσκοπικό φως (αναλαμπή).
Exif.FlashEnergy	Ενέργεια αναλαμπής	Η στροβοσκοπική ενέργεια την ώρα λήψης της εικόνας, όπως μετριέται σε δευτερόλεπτα ισχύος κεριών δέσμης (BCPS).
Exif.FlashPixVersion	Έκδοση FlashPix	Η υποστηριζόμενη έκδοση μορφής του FlashPix από ένα αρχείο FPXR.
Exif.FNumber	Αριθμός F	Η διάμετρος του διαφράγματος σχετικά με την ενεργή εστιακή απόσταση του φακού.
Exif.FocalLength	Εστιακή απόσταση	Η ενεργή εστιακή απόσταση του φακού, σε χιλιοστά. Η μετατροπή δεν γίνεται για εστιακή απόσταση μιας κάμερας με ταινία 35 χιλιοστών.
Exif.FocalLengthIn35mmFilm	Εστιακή απόσταση σε ταινία 35 χιλιοστών	Η ισοδύναμη εστιακή απόσταση υποθέτοντας ότι μια κάμερα ταινίας 35 χιλιοστών, σε χιλιοστά. Μια τιμή 0 σημαίνει ότι η εστιακή απόσταση είναι άγνωστη. Σημειώστε ότι αυτή η ετικέτα διαφέρει από την ετικέτα Exif.FocalLength.
Exif.FocalPlaneResolutionUnit	Μονάδα ανάλυσης εστιακού επιπέδου	Η μονάδα για μέτρηση των Exif.FocalPlaneXResolution και Exif.FocalPlaneYResolution. Αυτή η τιμή είναι η ίδια όπως η Exif.ResolutionUnit.
Exif.FocalPlaneXResolution	Ανάλυση x εστιακού επιπέδου	Ο αριθμός των εικονοστοιχείων στην κατεύθυνση πλάτους εικόνας (Χ) ανά Exif.FocalPlaneResolutionUnit στο εστιακό επίπεδο της κάμερας.
Exif.FocalPlaneYResolution	Ανάλυση y εστιακού επιπέδου	Ο αριθμός των εικονοστοιχείων στην κατεύθυνση ύψους εικόνας (Υ) ανά Exif.FocalPlaneResolutionUnit στο εστιακό επίπεδο της κάμερας.
Exif.GainControl	Έλεγχος ενίσχυσης	Αυτή η ετικέτα δείχνει τον βαθμό της συνολικής ρύθμισης ενίσχυσης εικόνας.
Exif.Gamma	Γάμμα	Δείχνει την τιμή του συντελεστή γάμα.
Exif.GPS.Altitude	Υψόμετρο	Δείχνει το υψόμετρο με βάση την αναφορά στο Exif.GPS.AltitudeRef. Η μονάδα αναφοράς είναι σε μέτρα.
Exif.GPS.AltitudeRef	Αναφορά υψόμετρου	Δείχνει το χρησιμοποιούμενο υψόμετρο ως το υψόμετρο αναφοράς. Αν η αναφορά είναι στο επίπεδο της θάλασσας και το υψόμετρο είναι πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, δίνεται 0. Αν το υψόμετρο είναι κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, δίνεται η τιμή 1 και το υψόμετρο υποδεικνύεται ως μια απόλυτη τιμή στην ετικέτα Exif.GPS.Altitude. Η μονάδα αναφοράς είναι μέτρα.
Exif.GPS.InfoIFDPointer	Πληροφορίες IFDPointer του GPS	Ένας δείκτης για πληροφορίες IFD του GPS. Η διαλειτουργική δομή των πληροφοριών IFD του GPS, όπως αυτή του IFD του Exif, δεν έχει δεδομένα εικόνας.
Exif.GPS.Latitude	Γεωγραφικό πλάτος	Δείχνει το γεωγραφικό πλάτος. Το γεωγραφικό πλάτος εκφράζεται όπως τρεις ΡΗΤΕΣ τιμές που δίνουν μοίρες, λεπτά και δεύτερα αντίστοιχα. Όταν εκφράζονται μοίρες, λεπτά και δεύτερα, η μορφή είναι μμ/1,λλ/1,δδ/1. Όταν χρησιμοποιούνται μοίρες και λεπτά και ,για παράδειγμα, δίνονται κλάσματα λεπτών μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, η μορφή είναι μμ/1,λλλλ/100,0/1.
Exif.GPS.LatitudeRef	Βόρειο ή νότιο γεωγραφικό πλάτος	Δείχνει αν το γεωγραφικό πλάτος είναι βόρειο ή νότιο. Η τιμή ASCII 'Ν' δείχνει βόρειο πλάτος και η τιμή 'S' νότιο.
Exif.GPS.Longitude	Γεωγραφικό μήκος	Δείχνει το γεωγραφικό μήκος. Το γεωγραφικό μήκος εκφράζεται όπως τρεις ΡΗΤΕΣ τιμές που δίνουν μοίρες, λεπτά και δεύτερα αντίστοιχα. Όταν εκφράζονται μοίρες, λεπτά και δεύτερα, η μορφή είναι μμ/1,λλ/1,δδ/1. Όταν χρησιμοποιούνται μοίρες και λεπτά και ,για παράδειγμα, δίνονται κλάσματα λεπτών μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, η μορφή είναι μμ/1,λλλλ/100,0/1.
Exif.GPS.LongitudeRef	Ανατολικό ή δυτικό γεωγραφικό μήκος	Δείχνει αν το γεωγραφικό μήκος είναι ανατολικό ή δυτικό. Το ASCII 'Ε' δείχνει ανατολικό γεωγραφικό μήκος και το 'W' δυτικό.
Exif.GPS.VersionID	Έκδοση ετικέτας GPS	Δείχνει την έκδοση του Exif.GPS.InfoIFD. Αυτή η ετικέτα είναι υποχρεωτική όταν η ετικέτα Exif.GPS.Info είναι παρούσα.
Exif.ImageDescription	Περιγραφή εικόνας	Μια συμβολοσειρά χαρακτήρα που δίνει τον τίτλο της εικόνας. Κωδικοί χαρακτήρων δύο ψηφιολέξεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Όταν ένας κωδικός 2 ψηφιολέξεων είναι απαραίτητος, η ιδιωτική ετικέτα του Exif Exif.UserComment πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Exif.ImageLength	Μήκος εικόνας	Ο αριθμός των γραμμών των δεδομένων της εικόνας. Σε συμπιεσμένα δεδομένα JPEG ένας σημειωτής JPEG χρησιμοποιείται αντί για αυτήν την ετικέτα.
Exif.ImageResources	Ομάδα πόρων εικόνας	Ομάδα πόρων εικόνας.
Exif.ImageUniqueID	Μοναδικό αναγνωριστικό εικόνας	Αυτή η ετικέτα δείχνει έναν ταυτοποιητή εκχωρημένο μοναδικά σε κάθε εικόνα. Εγγράφεται ως μια συμβολοσειρά ASCII ισοδύναμη με δεκαεξαδική σημειογραφία και ένα σταθερό μήκος 128 δυαδικών.
Exif.ImageWidth	Πλάτος εικόνας	Ο αριθμός των στηλών των δεδομένων εικόνας, ίσος με τον αριθμό των εικονοστοιχείων ανά γραμμή. Σε συμπιεσμένα δεδομένα JPEG ένας σημειωτής JPEG χρησιμοποιείται αντί για αυτή την ετικέτα.
Exif.InterColorProfile	Διαλειτουργικό προφίλ χρώματος	Διαλειτουργικό προφίλ χρώματος.
Exif.InteroperabilityIFDPointer	Δείκτης IFD διαλειτουργικότητας	Η διαλειτουργικότητα IFD αποτελείται από ετικέτες που αποθηκεύουν τις πληροφορίες για να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και δείχνουν στην ετικέτα που ακολουθεί και είναι τοποθετημένη στο IFD του Exif. Η διαλειτουργική δομή της IFD διαλειτουργικότητας δεν περιέχει τα χαρακτηριστικά δεδομένα της εικόνας συγκρινόμενα με το κανονικό IFD του TIFF.
Exif.InteroperabilityIndex	Δείκτης διαλειτουργικότητας	Δείχνει την ταυτοποίηση του κανόνα διαλειτουργικότητας. Χρησιμοποιήστε "R98" για δήλωση κανόνων ExifR98.
Exif.InteroperabilityVersion	Έκδοση διαλειτουργικότητας	Έκδοση διαλειτουργικότητας.
Exif.ISOSpeedRatings	Ταξινομήσεις ταχύτητας ISO	Η ταχύτητα ISO και το γεωγραφικό πλάτος ISO της κάμερας ή μιας συσκευής εισαγωγής όπως καθορίζονται στο ISO 12232.
Exif.JPEGInterchangeFormat	Μορφή ανταλλαγής JPEG	Η μετατόπιση στην αρχική ψηφιολέξη (SOI) των συμπιεσμένων δεδομένων μικρογραφίας του JPEG. Αυτό δεν χρησιμοποιείται για κύρια εικόνα δεδομένων JPEG.
Exif.JPEGInterchangeFormatLength	Μήκος μορφής ανταλλαγής JPEG	Ο αριθμός των ψηφιολέξεων των συμπιεσμένων δεδομένων μικρογραφίας. Αυτό δεν χρησιμοποιείται για κύρια δεδομένα εικόνας JPEG. Οι μικρογραφίες JPEG δεν διαιρούνται, αλλά εγγράφονται ως ένα συνεχές ρεύμα δυαδικών JPEG από SOI σε EOI. Οι σημειωτές Appn και COM δεν πρέπει να γράφονται. Οι συμπιεσμένες μικρογραφίες δεν πρέπει να γράφονται σε περισσότερα από 64 Kb, συμπεριλαμβανόμενων όλων των άλλων δεδομένων που γράφονται σε APP1.
Exif.JPEGProc	Διαδικασία JPEG	Διαδικασία JPEG.
Exif.LightSource	Πηγή φωτός	Το είδος της πηγής φωτός.
Exif.Make	Κατασκευαστής	Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού εγγραφής. Αυτός είναι ο κατασκευαστής του DSC, σαρωτή, ψηφιοποιητή βίντεο ή άλλου εξοπλισμού που παράγει την εικόνα. Όταν το πεδίο αφήνεται κενό, αντιμετωπίζεται ως άγνωστο.
Exif.MakerNote	Σημείωση κατασκευαστή	Μια ετικέτα για κατασκευαστές των εκδοτών Exif για να γράψουν κάθε επιθυμητή πληροφορία. Τα περιεχόμενα είναι μέχρι τον κατασκευαστή.
Exif.MaxApertureValue	Μέγιστη τιμή διαφράγματος	Ο πιο μικρός αριθμός F του φακού. Η μονάδα είναι η τιμή APEX. Κανονικά, δίνεται στην περιοχή των 00,00 μέχρι 99,99, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν την περιοχή.
Exif.MeteringMode	Λειτουργία μέτρησης	Η λειτουργία μέτρησης.
Exif.Model	Μοντέλο	Το όνομα του μοντέλου ή ο αριθμός μοντέλου του εξοπλισμού. Αυτό είναι το όνομα του μοντέλου ή ο αριθμός του DSC, σαρωτή, ψηφιοποιητή βίντεο ή άλλου εξοπλισμού που παράγει την εικόνα. Όταν το πεδίο αφήνεται κενό, αντιμετωπίζεται ως άγνωστο.
Exif.CFAPattern	Μοτίβο CFA	Το γεωμετρικό μοτίβο διάταξης φίλτρου χρώματος του αισθητήρα εικόνας όταν χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας περιοχής χρώματος ενός ολοκληρωμένου. Δεν εφαρμόζεται σε όλες τις μεθόδους αισθητήρων.
Exif.NewSubfileType	Νέος τύπος υποαρχείου	Μια γενική ένδειξη του είδους των περιεχόμενων δεδομένων σε αυτό το υποαρχείο.
Exif.OECF	OECF	Η οπτικοηλεκτρονική λειτουργία μετατροπής (OECF) που περιγράφεται στο ISO 14524. Η Exif.OECF είναι η σχέση μεταξύ της οπτικής εισόδου κάμερας και των τιμών εικόνας.
Exif.Orientation	Προσανατολισμός	Ο προσανατολισμός της εικόνας που προβάλλεται με όρους γραμμών και στηλών.
Exif.PhotometricInterpretation	Φωτομετρική ερμηνεία	Η σύνθεση σε εικονοστοιχεία. Σε συμπιεσμένα δεδομένα JPEG ένας σημειωτής JPEG χρησιμοποιείται αντί για αυτήν την ετικέτα.
Exif.PixelXDimension	Διάσταση Χ εικονοστοιχείου	Πληροφορίες ειδικές για συμπιεσμένα δεδομένα. Όταν ένα συμπιεσμένο αρχείο γράφεται, το έγκυρο πλάτος της χαρακτηριστικής εικόνας πρέπει να γραφτεί σε αυτήν την ετικέτα, αν υπάρχουν ή όχι δεδομένα συμπλήρωσης ή ο σημειωτής επανεκκίνησης. Αυτή η ετικέτα δεν πρέπει να υπάρχει σε ένα ασυμπίεστο αρχείο.
Exif.PixelYDimension	Διάσταση Υ εικονοστοιχείου	Πληροφορίες ειδικές για συμπιεσμένα δεδομένα. Όταν ένα συμπιεσμένο αρχείο γράφεται, το έγκυρο ύψος της χαρακτηριστικής εικόνας πρέπει να γραφτεί σε αυτήν την ετικέτα, αν υπάρχουν ή όχι δεδομένα συμπλήρωσης ή ένας σημειωτής επανεκκίνησης. Αυτή η ετικέτα δεν πρέπει να υπάρχει σε ασυμπίεστο αρχείο. Αφού η συμπλήρωση δεδομένων είναι περιττή στην κάθετη κατεύθυνση, ο αριθμός των γραμμένων γραμμών στην έγκυρη ετικέτα ύψους της εικόνας θα είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος όπως γράφεται στο SOF.
Exif.PlanarConfiguration	Επίπεδη διαμόρφωση	Δείχνει αν τα συστατικά του εικονοστοιχείου εγγράφονται σε συμπαγή ή επίπεδη μορφή. Σε συμπιεσμένα αρχεία JPEG ένας σημειωτής JPEG χρησιμοποιείται αντί για αυτήν την ετικέτα. Αν αυτό το πεδίο δεν υπάρχει, η προεπιλογή TIFF 1 (συμπαγής) υποτίθεται.
Exif.PrimaryChromaticities	Κύριες χρωματικότητες	Η χρωματικότητα των τριών κύριων χρωμάτων της εικόνας. Κανονικά αυτή η ετικέτα δεν είναι απαραίτητη, αφού ο χρωματικός χώρος ορίζεται στην ετικέτα Exif.ColorSpace.
Exif.ReferenceBlackWhite	Αναφορά μαύρου/λευκού	Η τιμή μαύρου σημείου αναφοράς και η τιμή λευκού σημείου αναφοράς. Δεν δίνονται προεπιλογές στο TIFF, αλλά οι παρακάτω τιμές δίνονται ως προεπιλογές εδώ. Ο χρωματικός χώρος σε μια ετικέτα πληροφοριών χρωματικού χώρου, με την προεπιλογή να είναι η τιμή που δίνει τα βέλτιστα διαλειτουργικά χαρακτηριστικά εικόνας αυτών των συνθηκών.
Exif.RelatedImageFileFormat	Σχετική μορφή αρχείου εικόνας	Σχετική μορφή αρχείου εικόνας.
Exif.RelatedImageLength	Σχετικό μήκος εικόνας	Σχετικό μήκος εικόνας.
Exif.RelatedImageWidth	Σχετικό πλάτος εικόνας	Σχετικό πλάτος εικόνας.
Exif.RelatedSoundFile	Σχετικό αρχείο ήχου	Αυτή η ετικέτα χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ονόματος ενός αρχείου ήχου σχετικού με τα δεδομένα εικόνας. Η μόνη σχετική πληροφορία που γράφεται εδώ είναι το όνομα αρχείου ήχου Exif και η επέκταση (μια συμβολοσειρά ASCII που αποτελείται από 8 χαρακτήρες + '.' + 3 χαρακτήρες). Η διαδρομή δεν καταγράφεται. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την ετικέτα, τα αρχεία ήχου πρέπει να γράφονται σύμφωνα με τη μορφή ήχου Exif. Οι συγγραφείς επιτρέπεται επίσης να αποθηκεύουν δεδομένα όπως ήχου μέσα σε APP2 όπως δεδομένα ροής επέκτασης FlashPix. Τα αρχεία ήχου πρέπει να γράφονται σύμφωνα με τη μορφή ήχου Exif. Αν πολλαπλά αρχεία απεικονίζονται σε ένα αρχείο, η παραπάνω μορφή χρησιμοποιείται για εγγραφή μόνο ενός ονόματος αρχείου ήχου. Αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ήχου, δίνεται το πρώτο γραμμένο αρχείο. Όταν υπάρχουν τρία αρχεία ήχου Exif "SND00001.WAV", "SND00002.WAV" και "SND00003.WAV", το όνομα αρχείου εικόνας Exif για καθένα τους, εμφανίζεται "DSC00001.JPG". Συνδυάζοντας πολλαπλές σχετικές πληροφορίες, μια ποικιλία δυνατοτήτων αναπαραγωγής μπορεί να υποστηριχθούν. Η μέθοδος χρήσης σχετικών πληροφοριών αφήνεται στην υλοποίηση στην πλευρά αναπαραγωγής. Αφού αυτή η πληροφορία είναι μια συμβολοσειρά χαρακτήρων ASCII, τελειώνει με ΚΕΝΟ. Όταν αυτή η ετικέτα χρησιμοποιείται για απεικόνιση αρχείων ήχου, η σχέση του αρχείου ήχου με τα δεδομένα της εικόνας πρέπει επίσης να υποδεικνύεται στο τέλος του αρχείου ήχου.
Exif.ResolutionUnit	Μονάδα ανάλυσης	Η μονάδα μέτρησης Exif.XResolution και Exif.YResolution. Η ίδια μονάδα χρησιμοποιείται και για Exif.XResolution και για Exif.YResolution. Αν η ανάλυση εικόνας είναι άγνωστη, ορίζεται σε 2 (ίντσες).
Exif.RowsPerStrip	Γραμμές ανά λουρίδα	Ο αριθμός των γραμμών ανά λουρίδα. Αυτός είναι ο αριθμός γραμμών στην εικόνα μιας λουρίδας όταν μια εικόνα διαιρείται σε λουρίδες. Με συμπιεσμένα δεδομένα JPEG αυτή η σχεδίαση δεν χρειάζεται και παραλείπεται.
Exif.SamplesPerPixel	Δείγματα ανά εικονοστοιχείο	Ο αριθμός των συστατικών ανά εικονοστοιχείο. Αφού αυτό το πρότυπο εφαρμόζεται σε εικόνες RGB και YCbCr, η ορισμένη τιμή για αυτήν την ετικέτα είναι 3. Σε συμπιεσμένα δεδομένα JPEG ένας σημειωτής JPEG χρησιμοποιείται αντί για αυτήν την ετικέτα.
Exif.Saturation	Κορεσμός	Η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης επεξεργασίας κορεσμού από την κάμερα όταν η εικόνα ελήφθη.
Exif.SceneCaptureType	Ο τύπος λήψης της σκηνής	Ο τύπος της σκηνής που πάρθηκε. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή της λειτουργίας στην οποία πάρθηκε η εικόνα. Σημειώστε ότι αυτό διαφέρει από την ετικέτα Exif.SceneType.
Exif.SceneType	Τύπος σκηνής	Ο τύπος της σκηνής. Αν ένα DSC έγραψε την εικόνα, αυτή η τιμή ετικέτας πρέπει πάντα να ορίζεται σε 1, δείχνοντας ότι η εικόνα φωτογραφήθηκε άμεσα.
Exif.SensingMethod	Μέθοδος ανίχνευσης	Ο τύπος αισθητήρα της εικόνας στην φωτογραφική μηχανή ή τη συσκευής εισαγωγής.
Exif.Sharpness	Οξύτητα	Η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης επεξεργασίας οξύτητας από την κάμερα όταν η εικόνα ελήφθη.
Exif.ShutterSpeedValue	Ταχύτητα διαφράγματος	Η ταχύτητα του διαφράγματος. Η μονάδα είναι η ρύθμιση APEX (προσθετικό σύστημα της φωτογραφικής έκθεσης).
Exif.Software	Λογισμικό	Αυτή η ετικέτα γράφει το όνομα και την έκδοση του λογισμικού ή υλικολογισμικού της κάμερας ή της συσκευής εισαγωγής εικόνας για δημιουργία της εικόνας. Όταν το πεδίο αφήνεται κενό, αντιμετωπίζεται ως άγνωστο.
Exif.SpatialFrequencyResponse	Χωρική απόκριση συχνότητας	Αυτή η ετικέτα γράφει την κάμερα ή τον πίνακα συχνότητας της χωρική συσκευής εισαγωγής και τις τιμές SFR στην κατεύθυνση του πλάτους της εικόνας, του ύψους της εικόνας και της διαγώνιας κατεύθυνσης, όπως καθορίζεται στο ISO 12233.
Exif.SpectralSensitivity	Φασματική ευαισθησία	Η φασματική ευαισθησία κάθε καναλιού της χρησιμοποιούμενης κάμερας.
Exif.StripByteCounts	Πλήθος ψηφιολέξεων λουρίδας	Ο συνολικός αριθμός ψηφιολέξεων σε κάθε λουρίδα. Με τα συμπιεσμένα δεδομένα JPEG αυτή η σχεδίαση δεν χρειάζεται και παραλείπεται.
Exif.StripOffsets	Αντισταθμίσεις λουρίδας	Για κάθε λουρίδα, η μετατόπιση ψηφιολέξης αυτής της λουρίδας. Συνιστάται αυτή να επιλέγεται έτσι ώστε ο αριθμός των ψηφιολέξεων της λουρίδας να μην ξεπερνά τα 64 Kb. Με τα συμπιεσμένα δεδομένα JPEG αυτή η σχεδίαση δεν χρειάζεται και παραλείπεται.
Exif.SubIFDs	Μετατοπίσεις υπο-IFD	Ορίστηκε από την Adobe Corporation για ενεργοποίηση των δένδρων TIFF μέσα σε ένα αρχείο TIFF.
Exif.SubjectArea	Περιοχή θέματος	Η θέση και η περιοχή του κύριου θέματος στην συνολική σκηνή.
Exif.SubjectDistance	Απόσταση θέματος	Η απόσταση από το θέμα, δοσμένη σε μέτρα.
Exif.SubjectDistanceRange	Περιοχή απόστασης θέματος	Η απόσταση από το θέμα.
Exif.SubjectLocation	Θέση θέματος	Η θέση του κύριου θέματος της σκηνής. Η τιμή αυτής της ετικέτας αναπαριστά το εικονοστοιχείο στο κέντρο του κύριου θέματος σχετικά με την αριστερή άκρη, πριν από την επεξεργασία περιστροφής όπως ανά ετικέτα Exif.Rotation. Η πρώτη τιμή δείχνει τον αριθμό στήλης Χ και η δεύτερη δείχνει τον αριθμό γραμμής Υ.
Exif.SubsecTime	Χρόνος σε κλάσματα δευτερολέπτου	Κλάσματα δευτερολέπτων για την ετικέτα Exif.DateTime.
Exif.SubSecTimeDigitized	Ψηφιοποιημένος χρόνος σε κλάσματα δευτερολέπτου	Κλάσματα δευτερολέπτων για την ετικέτα Exif.DateTime.
Exif.SubSecTimeOriginal	Αρχικός χρόνος σε κλάσματα δευτερολέπτου	Κλάσματα δευτερολέπτων για την ετικέτα Exif.DateTimeOriginal.
Exif.TIFF_EPStandardID	Αναγνωριστικό τυπικού TIFF/EP	Αναγνωριστικό τυπικού TIFF/EP.
Exif.TransferFunction	Λειτουργία μεταφοράς	Μια λειτουργία μεταφοράς για την εικόνα, που περιγράφεται με πινακοειδή τεχνοτροπία. Κανονικά αυτή η ετικέτα δεν είναι απαραίτητη, αφού ο χρωματικός χώρος ορίζεται στην ετικέτα Exif.ColorSpace.
Exif.TransferRange	Περιοχή μεταφοράς	Περιοχή μεταφοράς.
Exif.UserComment	Σχόλιο χρήστη	Μια ετικέτα για χρήστες Exif για εγγραφή λέξεων-κλειδιών ή σχολίων στην εικόνα επιπλέον αυτών στο Exif.ImageDescription και χωρίς τους περιορισμούς κώδικα χαρακτήρα της ετικέτας Exif.ImageDescription. Ο χρησιμοποιούμενος κωφικός χαρακτήρα στην ετικέτα Exif.UserComment ταυτοποιείται με βάση τον κώδικα αναγνωριστικού σε μια σταθερή περιοχή 8 ψηφιολέξεων στην αρχή της περιοχής δεδομένων ετικέτας. Το αχρησιμοποίητο τμήμα της περιοχής συμπληρώνεται με ΚΕΝΟ ("00.h). Οι κωδικοί αναγνωριστικού αποδίδονται μέσα από την εγγραφή. Η τιμή του CountN ορίζεται με βάση τις 8 ψηφιολέξεις στην περιοχή κωδικού χαρακτήρα και τον αριθμό ψηφιολέξεων στο τμήμα σχολίου χρήστη. Αφού ο ΤΥΠΟΣ δεν είναι ASCII, ο τερματισμός ΚΕΝΟ δεν είναι απαραίτητος. Ο κωδικός αναγνωριστικού για την περιοχή Exif.UserComment μπορεί να είναι ένας ορισμένος κωδικός όπως JIS ή ASCII, ή μπορεί να είναι αόριστος. Το αόριστο όνομα είναι UndefinedText και ο κωδικός αναγνωριστικού συμπληρώνεται με 8 ψηφιολέξεις όλες "ΚΕΝΑ" ("00.H"). Ένας αναγνώστης Exif που διαβάζει την ετικέτα Exif.UserComment πρέπει να έχει μια συνάρτηση για καθορισμό του κωδικού αναγνωριστικού. Αυτή η συνάρτηση δεν απαιτείται στους αναγνώστες Exif που δεν χρησιμοποιούν την ετικέτα Exif.UserComment. Όταν μια περιοχή Exif.UserComment ορίζεται παράπλευρα, συνιστάται ο κωδικός αναγνωριστικού να είναι ASCII και το ακόλουθο τμήμα σχολίου χρήστη να συμπληρώνεται με κενούς χαρακτήρες [20.H].
Exif.WhiteBalance	Ισορροπία λευκού	Η ορισμένη κατάσταση ισορροπίας λευκού όταν η εικόνα πάρθηκε.
Exif.WhitePoint	Λευκό σημείο	Η χρωματικότητα του λευκού σημείου της εικόνας. Κανονικά αυτή η ετικέτα δεν είναι απαραίτητη, αφού ο χρωματικός χώρος ορίζεται στην ετικέτα Exif.ColorSpace.
Exif.XMLPacket	Πακέτο XML	Μεταδεδομένα XMP.
Exif.XResolution	Ανάλυση x	Ο αριθμός εικονοστοιχείων ανά Exif.ResolutionUnit στην κατεύθυνση Exif.ImageWidth. Όταν η ανάλυση εικόνας είναι άγνωστη ορίζεται στα 72 [dpi].
Exif.YCbCrCoefficients	Συντελεστές YCbCr	Οι συντελεστές πίνακα για μετασχηματισμό από RGB σε δεδομένα εικόνας YCbCr. Δεν δίνεται καμία προεπιλογή στο TIFF· αλλά εδώ χρησιμοποιούνται οι "Οδηγίες χρωματικού χώρου" ως προεπιλογή. Ο χρωματικός χώρος δηλώνεται σε μια ετικέτα πληροφορίας χρωματικού χώρου, με προεπιλογή την τιμή που δίνει βέλτιστα διαλειτουργικά χαρακτηριστικά εικόνας αυτής της κατάστασης.
Exif.YCbCrPositioning	Τοποθέτηση YCbCr	Η θέση των συστατικών χρωμικότητας σε σχέση με το συστατικό λαμπρότητας. Αυτό το πεδίο ορίζεται μόνο για συμπιεσμένα δεδομένα JPEG ή ασυμπίεστα δεδομένα YCbCr. Η προεπιλογή TIFF είναι 1 (κεντραρισμένο)· αλλά όταν Y:Cb:Cr = 4:2:2 συνιστάται η χρήση του 2 (συντοποθετημένο) για εγγραφή δεδομένων, για να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας όταν προβάλλεται σε συστήματα τηλεόρασης. Όταν αυτό το πεδίο δεν υπάρχει, ο αναγνώστης θα θεωρήσει την προεπιλογή TIFF. Στην περίπτωση του Y:Cb:Cr = 4:2:0, η προεπιλογή TIFF (κεντραρισμένο) συνιστάται. Αν ο αναγνώστης δεν έχει την ικανότητα υποστήριξης και των δύο ειδών του Exif.YCbCrPositioning, θα ακολουθήσει την προεπιλογή TIFF ανεξάρτητα από την τιμή σε αυτό το πεδίο. Είναι προτιμότερο οι αναγνώστες να μπορούν να υποστηρίζουν και τις δύο τοποθετήσεις κεντραρισμένο και συντοποθετημένο.
Exif.YCbCrSubSampling	Υποδειγματοληψία YCbCr	Ο λόγος δειγματοληψίας των συστατικών χρωμικότητας σε σχέση με το συστατικό λαμπρότητας. Σε συμπιεσμένα δεδομένα JPEG ένας σημειωτής JPEG χρησιμοποιείται αντί για αυτήν την ετικέτα.
Exif.YResolution	Ανάλυση y	Ο αριθμός εικονοστοιχείων ανά Exif.ResolutionUnit στην κατεύθυνση Exif.ImageWidth. Η ίδια τιμή ορίζεται ως Exif.XResolution.
File.Accessed	Προσπέλαση	Ημερομηνία και ώρα τελευταίας πρόσβασης.
File.Content	Περιεχόμενο	Τα περιεχόμενα του αρχείου φιλτραρισμένα ως απλό κείμενο.
File.Description	Περιγραφή	Επεξεργάσιμο ελεύθερο κείμενο/σημειώσεις.
File.Format	Μορφοποίηση	Ο τύπος MIME του αρχείου ή αν ένας κατάλογος πρέπει να περιέχει τιμή "φάκελος".
File.Keywords	Λέξεις-κλειδιά	Επεξεργάσιμος πίνακας λέξεων-κλειδιών.
File.Link	Δεσμός	URI του προορισμού δεσμού.
File.Modified	Τροποποίηση	Ημερομηνία και ώρα τελευταίας τροποποίησης.
File.Name	Όνομα	Το όνομα αρχείου αποκλειόμενης της διαδρομής, αλλά συμπεριλαμβανόμενης της επέκτασης αρχείου.
File.Path	Διαδρομή	Η πλήρης διαδρομή αρχείου αποκλείοντας το όνομα αρχείου.
File.Permissions	Δικαιώματα	Η συμβολοσειρά δικαιώματος σε μορφή Γιούνιξ π.χ. "-rw-r--r--".
File.Publisher	Εκδότης	Επεξεργάσιμος τύπος DC για το όνομα του εκδότη του αρχείου (Π.χ. dc: πεδίο εκδότη σε τροφοδοσία RSS).
File.Rank	Κατάταξη	Η επεξεργάσιμη σειρά αρχείου για ταξινόμηση των αγαπημένων. Η τιμή πρέπει να είναι στην περιοχή 1..10.
File.Size	Μέγεθος	Μέγεθος του αρχείου σε ψηφιολέξεις ή για έναν κατάλογο ο αριθμός των στοιχείων που περιέχει.
ID3.AlbumSortOrder	Σειρά ταξινόμησης συλλογής	Η συμβολοσειρά που πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί για το όνομα της συλλογής για σκοπούς ταξινόμησης.
ID3.AudioCrypto	Κρυπτογράφηση ήχου	Το πλαίσιο δείχνει αν η ηχητική ροή είναι κρυπτογραφημένη και από ποιόν.
ID3.AudioSeekPoint	Σημείο αναζήτησης ήχου	Κλασματική μετατόπιση μέσα σε ηχητικά δεδομένα, δίνοντας ένα αρχικό σημείο για εύρεση ενός κατάλληλου σημείου στην αρχική αποκωδικοποίηση.
ID3.Band	Ζώνη	Πρόσθετες πληροφορίες για τους εκτελεστές στην εγγραφή.
ID3.BPM	BPM	BPM (κτύποι ανά λεπτό).
ID3.BufferSize	Μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης	Συνιστώμενο μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης.
ID3.CDID	Αναγνωριστικό CD	Ταυτοποιητής μουσικού CD.
ID3.Commercial	Εμπορικό	Εμπορικό πλαίσιο.
ID3.Composer	Συνθέτης	Συνθέτης.
ID3.Conductor	Μαέστρος	Μαέστρος.
ID3.ContentGroup	Ομάδα περιεχομένου	Περιγραφή ομάδας περιεχομένου.
ID3.ContentType	Τύπος περιεχομένου	Τύπος μουσικής ταξινόμησης για το κομμάτι όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ID3.
ID3.Copyright	Πνευματικά δικαιώματα	Μήνυμα πνευματικών δικαιωμάτων.
ID3.CryptoReg	Εγγραφή κρυπτογράφησης	Εγγραφή μεθόδου κρυπτογράφησης.
ID3.Date	Ημερομηνία	Ημερομηνία.
ID3.Emphasis	Έμφαση	Έμφαση.
ID3.EncodedBy	Κωδικοποίηση από	Άτομο ή οργανισμός που κωδικοποίησε το ηχητικό αρχείο. Αυτό το πεδίο μπορεί να περιέχει μήνυμα πνευματικών δικαιωμάτων, αν το αρχείο ήχου έχει επίσης πνευματικά δικαιώματα στον κωδικοποιητή.
ID3.EncoderSettings	Ρυθμίσεις κωδικοποιητή	Λογισμικό.
ID3.EncodingTime	Χρόνος κωδικοποίησης	Χρόνος κωδικοποίησης.
ID3.Equalization	Ισοστάθμιση	Ισοστάθμιση.
ID3.Equalization2	Ισοστάθμιση 2	Προκαθορισμένη καμπύλη ισοστάθμισης μέσα στο αρχείο ήχου.
ID3.EventTiming	Χρονισμός συμβάντος	Κώδικες χρονισμού συμβάντος.
ID3.FileOwner	Κάτοχος αρχείου	Κάτοχος αρχείου.
ID3.FileType	Τύπος αρχείου	Τύπος αρχείου.
ID3.Frames	Πλαίσια	Αριθμός πλαισίων.
ID3.GeneralObject	Γενικό αντικείμενο	Γενικό ενθυλακωμένο αντικείμενο.
ID3.GroupingReg	Εγγραφή ομαδοποίησης	Εγγραφή αναγνώρισης ομάδας.
ID3.InitialKey	Αρχικό κλειδί	Αρχικό κλειδί.
ID3.InvolvedPeople	Εμπλεκόμενα άτομα	Λίστα εμπλεκόμενων ατόμων.
ID3.InvolvedPeople2	Εμπλεκόμενα άτομα 2	Λίστα εμπλεκόμενων ατόμων.
ID3.Language	Γλώσσα	Γλώσσα.
ID3.LinkedInfo	Συνδεμένες πληροφορίες	Συνδεμένες πληροφορίες.
ID3.Lyricist	Στιχουργός	Στιχουργός.
ID3.MediaType	Τύπος μέσων	Τύπος μέσων.
ID3.MixArtist	Διάφοροι καλλιτέχνες	Ερμηνευμένο, ξαναανακατεμένο ή αλλιώς τροποποιημένο από.
ID3.Mood	Διάθεση	Διάθεση.
ID3.MPEG.Lookup	Αναζήτηση MPEG	Πίνακας αναζήτησης θέσης MPEG.
ID3.MusicianCreditList	Λίστα μνείας μουσικών	Λίστα μνείας μουσικών.
ID3.NetRadioOwner	Κάτοχος ραδιοφωνικού δικτύου	Κάτοχος ραδιοφωνικού σταθμού διαδικτύου.
ID3.NetRadiostation	Δικτυακός ραδιοσταθμός	Όνομα διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού.
ID3.OriginalAlbum	Αρχική συλλογή	Αρχική συλλογή.
ID3.OriginalArtist	Αρχικός καλλιτέχνης	Αρχικός καλλιτέχνης.
ID3.OriginalFileName	Αρχικό όνομα αρχείου	Αρχικό όνομα αρχείου.
ID3.OriginalLyricist	Αρχικός στιχουργός	Αρχικός στιχουργός.
ID3.OriginalReleaseTime	Χρόνος αρχικής κυκλοφορίας	Χρόνος αρχικής κυκλοφορίας.
ID3.OriginalYear	Αρχικό έτος	Έτος αρχικής κυκλοφορίας.
ID3.Ownership	Ιδιοκτησία	Πλαίσιο ιδιοκτησίας.
ID3.PartInSet	Τμήμα ενός συνόλου	Τμήμα ενός συνόλου από το οποίο προήλθε ο ήχος.
ID3.PerformerSortOrder	Σειρά ταξινόμησης εκτελεστή	Σειρά ταξινόμησης εκτελεστή.
ID3.Picture	Εικόνα	Επισυναπτόμενη εικόνα.
ID3.PlayCounter	Μετρητής αναπαραγωγής	Αριθμός των φορών που έχει παιχτεί ένα αρχείο.
ID3.PlaylistDelay	Καθυστέρηση λίστας αναπαραγωγής	Καθυστέρηση λίστας αναπαραγωγής.
ID3.Popularimeter	Μετρητής δημοφιλίας	Βαθμολόγηση του ηχητικού αρχείου.
ID3.PositionSync	Συγχρονισμός θέσης	Πλαίσιο συγχρονισμού θέσης.
ID3.Private	Ιδιωτικό	Ιδιωτικό πλαίσιο.
ID3.ProducedNotice	Σημείωση που παράχθηκε	Σημείωση που παράχθηκε.
ID3.Publisher	Εκδότης	Εκδότης.
ID3.RecordingDates	Ημερομηνίες εγγραφής	Ημερομηνίες εγγραφής.
ID3.RecordingTime	Χρόνος εγγραφής	Χρόνος εγγραφής.
ID3.ReleaseTime	Χρόνος κυκλοφορίας	Χρόνος κυκλοφορίας.
ID3.Reverb	Αντήχηση	Αντήχηση.
ID3.SetSubtitle	Ορισμός υπότιτλου	Υπότιτλος του τμήματος ενός συνόλου στο οποίο ανήκει αυτό το κομμάτι.
ID3.Signature	Υπογραφή	Πλαίσιο υπογραφής.
ID3.Size	Μέγεθος	Μέγεθος αρχείου ήχου σε ψηφιολέξεις, αποκλειόμενης της ετικέτας ID3.
ID3.SongLength	Διάρκεια τραγουδιού	Διάρκεια τραγουδιού σε χιλιοστά δευτερολέπτου.
ID3.Subtitle	Υπότιτλος	Υπότιτλος.
ID3.Syncedlyrics	Συγχρονισμένοι στίχοι	Συγχρονισμένοι στίχοι.
ID3.SyncedTempo	Συγχρονισμένος ρυθμός	Συγχρονισμένοι κώδικες ρυθμού.
ID3.TaggingTime	Χρόνος ετικετοποίησης	Χρόνος ετικετοποίησης.
ID3.TermsOfUse	Όροι χρήσης	Όροι χρήσης.
ID3.Time	χρόνος	Χρόνος.
ID3.TitleSortOrder	Σειρά ταξινόμησης τίτλου	Σειρά ταξινόμησης τίτλου.
ID3.UniqueFileID	Μοναδικό αναγνωριστικό αρχείου	Μοναδικό αναγνωριστικό αρχείου.
ID3.UnsyncedLyrics	Ασύγχρονοι στίχοι	Ασύγχρονοι στίχοι.
ID3.UserText	Κείμενο χρήστη	πληροφορίες κειμένου ορισμένες από τον χρήστη.
ID3.VolumeAdj	Ρύθμιση έντασης	Ρύθμιση σχετικής έντασης.
ID3.VolumeAdj2	Ρύθμιση έντασης 2	Ρύθμιση σχετικής έντασης.
ID3.WWWArtist	WWW καλλιτέχνη	Επίσημος καλλιτέχνης.
ID3.WWWAudioFile	WWW αρχείου ήχου	Επίσημη ιστοσελίδα αρχείου ήχου.
ID3.WWWAudioSource	WWW πηγής ήχου	Επίσημη ιστοσελίδα πηγής ήχου.
ID3.WWWCommercialInfo	WWW εμπορικών πληροφοριών	URL που δείχνει μια ιστοσελίδα που περιέχει εμπορικές πληροφορίες.
ID3.WWWCopyright	WWW πνευματικών δικαιωμάτων	URL που δείχνει σε μια ιστοσελίδα που κρατά τα πνευματικά δικαιώματα.
ID3.WWWPayment	WWW πληρωμής	URL που δείχνει σε ιστοσελίδα που θα χειριστεί τη διαδικασία της πληρωμής για αυτό το αρχείο.
ID3.WWWPublisher	WWW εκδότη	URL που δείχνει στην επίσημη ιστοσελίδα για τον εκδότη.
ID3.WWWRadioPage	WWW της ραδιοφωνικής σελίδας	επίσημη αρχική σελίδα διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού.
ID3.WWWUser	WWW χρήστη	Σύνδεσμος URL ορισμένος από τον χρήστη.
Image.Album	Δίσκος	Όνομα μιας συλλογής στην οποία ανήκει η εικόνα.
Image.Comments	Σχόλια	Ελεύθερο κείμενο που ορίζεται από τον χρήστη.
Image.Copyright	Πνευματικά δικαιώματα	Ενσωματωμένο μήνυμα πνευματικών δικαιωμάτων.
Image.Creator	Δημιουργός	Όνομα του δημιουργού.
Image.Date	Ημερομηνία	Ημερομηνία/ώρα αρχικής δημιουργίας της εικόνας.
Image.Description	Περιγραφή	Περιγραφή της εικόνας.
Image.ExposureProgram	Πρόγραμμα έκθεσης	Το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα από την κάμερα για ορισμό της έκθεσης όταν η εικόνα πάρθηκε. Πχ. χειροκίνητα, κανονικά, προτεραιότητα διαφράγματος κλπ.
Image.ExposureTime	Χρόνος έκθεσης	Χρησιμοποιούμενος χρόνος έκθεσης για λήψη της φωτογραφίας σε δευτερόλεπτα.
Image.Flash	Αναλαμπή	Ορισμός σε "1" αν χρησιμοποιήθηκε η αναλαμπή.
Image.Fnumber	Αριθμός F	Η διάμετρος του διαφράγματος σχετικά με την ενεργή εστιακή απόσταση του φακού.
Image.FocalLength	Εστιακή απόσταση	Εστιακή απόσταση του φακού σε χιλιοστά.
Image.Height	Ύψος	Ύψος σε εικονοστοιχεία.
Image.ISOSpeed	Ταχύτητα ISO	Η χρησιμοποιούμενη ταχύτητα ISO για λήψη των περιεχομένων του εγγράφου. Για παράδειγμα, 100, 200, 400, κλπ.
Image.Keywords	Λέξεις-κλειδιά	Συμβολοσειρά των λέξεων-κλειδιών.
Image.Make	Κατασκευαστής	Μάρκα της χρησιμοποιούμενης κάμερας για λήψη της εικόνας.
Image.MeteringMode	Λειτουργία μέτρησης	Η χρησιμοποιούμενη κατάσταση μέτρησης για λήψη της εικόνας (άγνωστο IE, μέσος όρος, μέσο σταθμικό κέντρο, σημείο, πολλαπλό σημείο, μοτίβο, μερικό).
Image.Model	Μοντέλο	Μάρκα της χρησιμοποιούμενης κάμερας για λήψη της εικόνας.
Image.Orientation	Προσανατολισμός	Αναπαριστά τον προσανατολισμό της κάμερας wrt της εικόνας (IE "πάνω, αριστερά" ή "κάτω, δεξιά").
Image.Software	Λογισμικό	Χρησιμοποιούμενο λογισμικό για παραγωγή/βελτίωση της εικόνας.
Image.Title	Τίτλος	Τίτλος της εικόνας.
Image.WhiteBalance	Ισορροπία λευκού	Ρύθμιση ισορροπίας λευκού της κάμερας όταν η εικόνα πάρθηκε (αυτόματη ή χειροκίνητη).
Image.Width	Πλάτος	Πλάτος σε εικονοστοιχεία.
IPTC.ActionAdvised	Προτεινόμενη ενέργεια	Ο τύπος της ενέργειας που δίνει αυτό το αντικείμενο σε ένα προηγούμενο αντικείμενο. '01' σκότωμα αντικειμένου, '02' αντικατάσταση αντικειμένου, '03' προσάρτηση αντικειμένου, '04' αναφορά αντικειμένου.
IPTC.ARMID	Αναγνωριστικό ARM	Ταυτοποιεί τη θεωρητική μέθοδο σχέσης (ARM).
IPTC.ARMVersion	Έκδοση ARM	Ταυτοποιεί την έκδοση της θεωρητικής μεθόδου σχέσης (ARM).
IPTC.AudioDuration	Διάρκεια ήχου	Η ώρα εκτέλεσης των δεδομένων ήχου στη μορφή ΩΩΛΛΔΔ.
IPTC.AudioOutcue	Προτροπή εξόδου ήχου	Το περιεχόμενο στο τέλος των δεδομένων ήχου.
IPTC.AudioSamplingRate	Ρυθμός δειγματοληψίας ήχου	Ο ρυθμός δειγματοληψίας σε Hz των δεδομένων ήχου.
IPTC.AudioSamplingRes	Ανάλυση δειγματοληψίας ήχου	Ο αριθμός των δυαδικών σε κάθε δείγμα ήχου.
IPTC.AudioType	Τύπος ήχου	Ο αριθμός των καναλιών και ο τύπος του ήχου (μουσική, κείμενο, κλπ.) στο αντικείμενο.
IPTC.Byline	Όνομα δημιουργού	Το όνομα του δημιουργού του αντικειμένου, π.χ. συγγραφέας, φωτογράφος ή γραφίστας (επιτρέπονται πολλαπλές τιμές).
IPTC.BylineTitle	Τίτλος δημιουργού	Ο τίτλος του δημιουργού ή δημιουργών του αντικειμένου.
IPTC.Caption	Τίτλος, περίληψη	Μια κειμενική περιγραφή των δεδομένων.
IPTC.Category	Κατηγορία	Ταυτοποιεί το θέμα του αντικειμένου κατά την άποψη του παρόχου (παρωχημένο).
IPTC.CharacterSet	Κωδικοποιημένη ομάδα χαρακτήρων	Οι χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ελέγχου για την αναγγελία, κλήση ή σχεδίαση των κωδικοποιημένων ομάδων χαρακτήρων.
IPTC.City	Πόλη	Πόλη του αρχικού αντικειμένου.
IPTC.ConfirmedDataSize	Επιβεβαιωμένο μέγεθος δεδομένων	Συνολικό μέγεθος των δεδομένων αντικειμένου.
IPTC.Contact	Επικοινωνία	Το άτομο ή οργάνωση που μπορεί να παράσχει παραπέρα πληροφορίες υποβάθρου για το αντικείμενο (επιτρέπονται πολλαπλές τιμές).
IPTC.ContentLocCode	Κωδικός θέσης περιεχομένου	Ο κωδικός μιας χώρας/γεωγραφικής τοποθεσίας που αναφέρεται από το περιεχόμενο του αντικειμένου (επιτρέπονται πολλαπλές τιμές).
IPTC.ContentLocName	Το όνομα τοποθεσίας περιεχομένου	Ένα πλήρες, δημοσιεύσιμο όνομα μιας χώρας/γεωγραφικής τοποθεσίας που αναφέρεται από το περιεχόμενο του αντικειμένου (επιτρέπονται πολλαπλές τιμές).
IPTC.CopyrightNotice	Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων	Οποιαδήποτε απαραίτητη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων.
IPTC.CountryCode	Κωδικός χώρας	Ο κωδικός μιας χώρας/κύριας τοποθεσίας όπου το αντικείμενο δημιουργήθηκε.
IPTC.CountryName	Όνομα χώρας	Το όνομα μιας χώρας/κύριας τοποθεσίας όπου το αντικείμενο δημιουργήθηκε.
IPTC.Credit	Μνεία	Ταυτοποιεί τον πάροχο του αντικειμένου, όχι αναγκαστικά τον κάτοχο/δημιουργό.
IPTC.DateCreated	Ημερομηνία δημιουργίας	Η ημερομηνία δημιουργίας του πνευματικού περιεχομένου του αντικειμένου αντί για την ημερομηνία δημιουργίας της φυσικής παρουσίασης.
IPTC.DateSent	Ημερομηνία αποστολής	Η ημέρα που η υπηρεσία έστειλε το υλικό.
IPTC.Destination	Προορισμός	Πληροφορίες δρομολόγησης.
IPTC.DigitalCreationDate	Ημερομηνία ψηφιακής δημιουργίας	Η ημερομηνία δημιουργίας της ψηφιακής παρουσίασης του αντικειμένου.
IPTC.DigitalCreationTime	Ο χρόνος ψηφιακής δημιουργίας	Ο χρόνος δημιουργίας της ψηφιακής παρουσίασης του αντικειμένου.
IPTC.EditorialUpdate	Εκδοτική ενημέρωση	Ο τύπος της ενημέρωσης που αυτό το αντικείμενο παρέχει σε ένα προηγούμενο αντικείμενο. Ο σύνδεσμος του προηγούμενου γίνεται χρησιμοποιώντας το ARM. Το '01' δείχνει μια πρόσθετη γλώσσα.
IPTC.EditStatus	Επεξεργασία κατάστασης	Κατάσταση του αντικειμένου, σύμφωνα με την πρακτική του παρόχου.
IPTC.EnvelopeNum	Αριθμός φακέλου	Ένας μοναδικός αριθμός για την ημερομηνία και το αναγνωριστικό υπηρεσίας.
IPTC.EnvelopePriority	Προτεραιότητα φακέλου	Καθορίζει την προτεραιότητα χειρισμού του φακέλου και όχι την εκδοτική σπουδαιότητα. Το '1' για τα πιο επείγοντα, '5' για τα κανονικά και '8' για τα λιγότερο επείγοντα. Το '9' καθορίζεται από τον χρήστη.
IPTC.ExpirationDate	Ημερομηνία λήξης	Ορίζει την τελευταία ημερομηνία που ο πάροχος σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί το αντικείμενο.
IPTC.ExpirationTime	Χρόνος λήξης	Ορίζει τον τελευταίο χρόνο που ο πάροχος σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί το αντικείμενο.
IPTC.FileFormat	Τύπος αρχείου	Η μορφή του αρχείου των δεδομένων που περιγράφονται από αυτά τα μεταδεδομένα.
IPTC.ARMVersion	Έκδοση αρχείου	Έκδοση της μορφής του αρχείου.
IPTC.FixtureID	Ταυτοποιητής εγκατάστασης	Ταυτοποιεί αντικείμενα που επαναλαμβάνονται συχνά και προβλέψιμα, ενεργοποιώντας την άμεση εύρεση ή ανάκληση τέτοιου αντικειμένου από τους χρήστες.
IPTC.Headline	Επικεφαλίδα	Μια δημοσιεύσιμη εγγραφή που παρέχει μία σύνοψη των περιεχομένων του αντικειμένου.
IPTC.ImageOrientation	Προσανατολισμός εικόνας	Η διάταξη της περιοχής της εικόνας: 'P' για κάθετη, 'L' για οριζόντια και 'S' για τετράγωνη.
IPTC.ImageType	Τύπος εικόνας	Η μορφή δεδομένων του αντικειμένου εικόνας.
IPTC.Keywords	Λέξεις-κλειδιά	Χρησιμοποιείται για να δείξει τις συγκεκριμένες λέξεις ανάκτησης πληροφορίας (επιτρέπονται πολλαπλές τιμές).
IPTC.LanguageID	Ταυτοποιητής γλώσσας	Η κύρια εθνική γλώσσα του αντικειμένου, σύμφωνα με τους κωδικούς 2 γραμμάτων του ISO 639:1988.
IPTC.MaxObjectSize	Μέγιστο μέγεθος αντικειμένου	Το πιο μεγάλο δυνατό μέγεθος του αντικειμένου αν το μέγεθος δεν είναι γνωστό.
IPTC.MaxSubfileSize	Μέγιστο μέγεθος υποαρχείου	Το μέγιστο μέγεθος για μια ομάδα δεδομένων υποαρχείου που περιέχει ένα τμήμα των δεδομένων του αντικειμένου.
IPTC.ModelVersion	Έκδοση μοντέλου	Έκδοση του IIM μέρος 1.
IPTC.ObjectAttribute	Αναφορά γνωρίσματος αντικειμένου	Ορίζει τη φύση του αντικειμένου ανεξάρτητα από το θέμα (επιτρέπονται πολλαπλές τιμές).
IPTC.ObjectCycle	Κύκλος αντικειμένου	Όπου 'a' είναι πρωί, 'p' είναι βράδυ, 'b' είναι και οι δυο.
IPTC.ObjectName	Όνομα αντικειμένου	Μια αναφορά συντόμευσης για το αντικείμενο.
IPTC.ObjectSizeAnnounced	Το μέγεθος αντικειμένου που ανακοινώθηκε	Το συνολικό μέγεθος των δεδομένων αντικειμένου αν είναι γνωστό.
IPTC.ObjectType	Η αναφορά τύπου αντικειμένου	Ξεχωρίζει μεταξύ διαφορετικών τύπων αντικειμένων μέσα στο IIM.
IPTC.OriginatingProgram	Προέλευση προγράμματος	Ο τύπος του χρησιμοποιούμενου προγράμματος για δημιουργία του αντικειμένου.
IPTC.OrigTransRef	Αρχική αναφορά μετάδοσης	Ένας κώδικας που αναπαριστά τη θέση της αρχικής μετάδοσης.
IPTC.PreviewData	Δεδομένα προεπισκόπησης	Τα δεδομένα προεπισκόπησης αντικειμένου.
IPTC.PreviewFileFormat	Η μορφή αρχείου προεπισκόπησης	Η δυαδική τιμή δείχνει τη μορφή αρχείου των δεδομένων προεπισκόπησης αντικειμένου.
IPTC.PreviewFileFormatVer	Η έκδοση μορφής αρχείου προεπισκόπησης	Η έκδοση της μορφής αρχείου προεπισκόπησης.
IPTC.ProductID	Αναγνωριστικό προϊόντος	Να επιτρέπεται σε έναν πάροχο να ταυτοποιεί τις υποομάδες της γενικής της υπηρεσίας.
IPTC.ProgramVersion	Έκδοση προγράμματος	Η έκδοση του αρχικού προγράμματος.
IPTC.Province	Περιφέρεια, πολιτεία	Η Περιφέρεια/πολιτεία όπου το αντικείμενο πηγάζει.
IPTC.RasterizedCaption	Τίτλος εικονογραφιοποίησης	Περιέχει εικονογραφιοποιημένη περιγραφή αντικειμένου και χρησιμοποιείται όπου απαιτούνται χαρακτήρες που δεν έχουν κωδικοποιηθεί για τον τίτλο.
IPTC.RecordVersion	Έκδοση εγγραφής	Ταυτοποιεί την έκδοση του IIM, μέρος 2.
IPTC.RefDate	Ημερομηνία αναφοράς	Η ημερομηνία ενός προηγούμενου φακέλου στον οποίον το τρέχον αντικείμενο αναφέρεται.
IPTC.RefNumber	Αριθμός αναφοράς	Ο αριθμός φακέλου ενός προηγούμενου φακέλου στον οποίον το τρέχον αντικείμενο αναφέρεται.
IPTC.RefService	Υπηρεσία αναφοράς	Ο ταυτοποιητής υπηρεσίας ενός προηγούμενου φακέλου στον οποίον το τρέχον αντικείμενο αναφέρεται.
IPTC.ReleaseDate	Ημερομηνία κυκλοφορίας	Ορίζει την πιο πρόσφατη ημερομηνία που ο πάροχος σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί το αντικείμενο.
IPTC.ReleaseTime	Χρόνος κυκλοφορίας	Ορίζει τον πιο πρόσφατο χρόνο που ο πάροχος σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί το αντικείμενο.
IPTC.ServiceID	Ταυτοποιητής υπηρεσίας	Ταυτοποιεί τον πάροχο και το προϊόν.
IPTC.SizeMode	Κατάσταση μεγέθους	Ορίζεται σε 0 αν το μέγεθος του αντικειμένου είναι γνωστό και 1 αν δεν είναι.
IPTC.Source	Πηγή	Ο αρχικός κάτοχος του πνευματικού περιεχομένου του αντικειμένου.
IPTC.SpecialInstructions	Ειδικές οδηγίες	Άλλες εκδοτικές οδηγίες που αφορούν τη χρήση του αντικειμένου.
IPTC.State	Περιφέρεια, πολιτεία	Η Περιφέρεια/πολιτεία όπου το αντικείμενο πηγάζει.
IPTC.Subfile	Υποαρχείο	Τα ίδια τα δεδομένα αντικειμένου. Τα υποαρχεία πρέπει να είναι διαδοχικά έτσι ώστε τα υποαρχεία να μπορούν να ανασυγκροτηθούν.
IPTC.SubjectRef	Αναφορά θέματος	Ένας δομικός ορισμός του θέματος. Πρέπει να περιέχει ένα IPR, έναν 8ψήφιο αριθμό αναφοράς θέματος και ένα προαιρετικό όνομα θέματος, όνομα θέματος και λεπτομερές όνομα θέματος που καθένα τους χωρίζεται με (:).
IPTC.Sublocation	Υποτοποθεσία	Η τοποθεσία μέσα σε μια πόλη από την οποία προέρχεται το αντικείμενο.
IPTC.SupplCategory	Συμπληρωματική κατηγορία	Διευκρινίζει περαιτέρω το θέμα του αντικειμένου (παρωχημένο).
IPTC.TimeCreated	Χρόνος δημιουργίας	Ο χρόνος δημιουργίας του πνευματικού περιεχομένου του αντικειμένου αντί για την ημερομηνία δημιουργίας της φυσικής παρουσίασης (επιτρέπονται πολλαπλές τιμές).
IPTC.TimeSent	Χρόνος αποστολής	Ο χρόνος που η υπηρεσία έστειλε το υλικό.
IPTC.UNO	Μοναδικό όνομα του αντικειμένου	Μια αιώνια, καθολικά μοναδική ταυτοποίηση για το αντικείμενο, ανεξάρτητα από τον πάροχο και για οποιαδήποτε μορφή μέσων.
IPTC.Urgency	Προτεραιότητα	Καθορίζει την εκδοτική προτεραιότητα του περιεχομένου και όχι αναγκαστικά την προτεραιότητα χειρισμού του φακέλου. Το '1' είναι το πιο επείγον, '5' κανονικό και '8' το λιγότερο επείγον.
IPTC.WriterEditor	Συγγραφέας/εκδότης	Το όνομα του ατόμου που εμπλέκεται στη συγγραφή, επεξεργασία ή διόρθωση του αντικειμένου ή στον τίτλο/περίληψη (επιτρέπονται πολλαπλές τιμές).
PDF.PageSize	Μέγεθος σελίδας	Μορφή μεγέθους σελίδας.
PDF.PageWidth	Πλάτος σελίδας	Πλάτος σελίδας σε χιλιοστά.
PDF.PageHeight	Ύψος σελίδας	Ύψος σελίδας σε χιλιοστά.
PDF.Version	Έκδοση PDF	Η έκδοση PDF του εγγράφου.
PDF.Producer	Παραγωγός	Η εφαρμογή μετατροπής του εγγράφου σε PDF.
PDF.EmbeddedFiles	Ενσωματωμένα αρχεία	Ο αριθμός των ενσωματωμένων αρχείων στο έγγραφο.
PDF.Optimized	Γρήγορη προβολή ιστού	Ορισμός σε "1" αν είναι βέλτιστο για πρόσβαση σε δίκτυο.
PDF.Printing	Εκτύπωση	Ορισμός σε "1" αν επιτρέπεται η εκτύπωση.
PDF.HiResPrinting	Εκτύπωση σε υψηλή ανάλυση	Ορισμός σε "1" αν επιτρέπεται εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.
PDF.Copying	Αντιγραφή	Ορισμός σε "1" αν επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων.
PDF.Modifying	Τροποποίηση	Ορισμός σε "1" αν επιτρέπεται η τροποποίηση των περιεχομένων.
PDF.DocAssembly	Συναρμολόγηση εγγράφου	Ορισμός σε "1" αν επιτρέπονται η εισαγωγή, περιστροφή ή διαγραφή σελίδων και η δημιουργία στοιχείων περιήγησης.
PDF.Commenting	Σχολιασμός	Ορισμός σε "1" αν επιτρέπεται προσθήκη ή τροποποίηση σημειώσεων κειμένου.
PDF.FormFilling	Συμπλήρωση φόρμας	Ορισμός σε "1" αν επιτρέπεται η συμπλήρωση πεδίων φόρμας.
PDF.AccessibilitySupport	Υποστήριξη προσιτότητας	Ορισμός σε "1" αν είναι ενεργή η υποστήριξη προσσιτότητας (π.χ. αναγνώστες οθόνης).
Vorbis.Contact	Επικοινωνία	Πληροφορίες επαφής για τους δημιουργούς ή διανομείς του κομματιού.
Vorbis.Description	Περιγραφή	Μια κειμενική περιγραφή των δεδομένων.
Vorbis.License	Άδεια χρήσης	Πληροφορίες άδειας.
Vorbis.Location	Τοποθεσία	Η τοποθεσία όπου γράφτηκε το κομμάτι.
Vorbis.Contact	Μέγιστος ρυθμός δυαδικών	Μέγιστος ρυθμός δυαδικών σε kbps.
Vorbis.Contact	Ελάχιστος ρυθμός δυαδικών	Ελάχιστος ρυθμός δυαδικών σε kbps.
Vorbis.Contact	Ονομαστικός ρυθμός δυαδικών	Ονομαστικός ρυθμός δυαδικών σε kbps.
Vorbis.Organization	Οργανισμός	Ο οργανισμός που παρήγαγε το κομμάτι.
Vorbis.Vendor	Πωλητής	Αναγνωριστικό πωλητή Vorbis.
Vorbis.Version	Έκδοση Vorbis	Έκδοση Vorbis.
Ανύπαρκτες μεταετικέτες επεκτείνονται σε κενές συμβολοσειρές.

Περιοχές
Οι περιοχές είναι μια μέθοδος πρόσβασης ενός τμήματος μιας συμβολοσειράς. Η έννοια των περιοχών βασίζεται σε τμήματα python.
Μια περιοχή (start_index:end_index) ξεκινά στο start_index και τελειώνει έναν χαρακτήρα πριν το end_index.
Range syntax
(start_index:end_index)
(start_index) ≡ (start_index:)
(start_index,length) ≡ (start_index:start_index+length)
Αν ένας από τους δείκτες παραληφθεί, θεωρείται ότι θέλετε όλα σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, (:3) σημαίνει "κάθε χαρακτήρας από την αρχή της συμβολοσειράς μέχρι τον χαρακτήρα 3, μη συμπεριλαμβανόμενου." (3:), από την άλλη μεριά, σημαίνει "κάθε χαρακτήρας από τη συμβολοσειρά, που ξεκινά στον χαρακτήρα 3 (συμπεριλαμβανόμενου) μέχρι και συμπεριλαμβανόμενου του τελευταίου χαρακτήρα." Αν ο δείκτης είναι αρνητικός, είναι σχετικός με το τέλος της συμβολοσειράς. Δείκτης -3 σημαίνει "ο τρίτος χαρακτήρας από το τέλος της συμβολοσειράς".
Η θέση του πρώτου γράμματος είναι '0'.

g_date_time_format() format controls
Δεσμευτικό θέσης	Αντικατάσταση
%a	Το σύντομο όνομα ημέρας εβδομάδας σύμφωνα με το τρέχον τοπικό
%A	Το σύντομο όνομα μήνα σύμφωνα με το τρέχον τοπικό
%b	Το σύντομο όνομα μήνα σύμφωνα με το τρέχον τοπικό
%B	Το πλήρες όνομα μήνα σύμφωνα με το τρέχον τοπικό
%c	Η προτιμητέα ημερομηνία και χρόνος παρουσίασης για το τρέχον τοπικό
%C	Ο αριθμός αιώνα (έτος/100) ως ένας διψήφιος ακέραιος
%d	Η ημέρα του μήνα ως ένας δεκαδικός αριθμός (περιοχή 01 έως 31)
%e	Όπως το %d, η ημέρα του μήνα ως δεκαδικός αριθμός, αλλά ένα αρχικό μηδενικό αντικαθίσταται από ένα διάστημα
%F	Ισοδύναμο με %Y-%m-%d (η μορφή ημερομηνίας ISO 8601)
%G	Το έτος ISO 8601 με αιώνα ως δεκαδικός αριθμός. Το έτος με 4 ψηφία αντιστοιχεί με τον αριθμό εβδομάδας ISO (δείτε %V). Αυτό έχει την ίδια μορφή και τιμή όπως το %y, εκτός αν ο αριθμός εβδομάδας ISO ανήκει σε προηγούμενο ή επόμενο έτος, αυτό το έτος χρησιμοποιείται στη θέση του
%g	Όπως το %G, αλλά χωρίς αιώνα, δηλαδή με διψήφιο έτος (00-99)
%h	Ισοδύναμο με το %b
%H	Η ώρα ως δεκαδικός αριθμός χρησιμοποιώντας ένα 24ωρο ρολόι (εύρος από 00 έως 23)
%I	Η ώρα ως δεκαδικός αριθμός χρησιμοποιώντας ένα 12ωρο ρολόι (εύρος από 01 έως 12)
%j	Η ημέρα του έτους ως ένας δεκαδικός αριθμός (περιοχή 001 έως 366)
%k	Η ώρα (24ωρο ρολόι) ως δεκαδικός αριθμός (εύρος 0 έως 23)· οι μονοί αριθμοί έχουν μπροστά ένα κενό (δείτε επίσης %H)
%l	Η ώρα (12ωρο ρολόι) ως δεκαδικός αριθμός (εύρος 1 έως 12)· οι μονοί αριθμοί έχουν μπροστά ένα κενό (δείτε επίσης %I)
%m	Ο μήνας ως ένας δεκαδικός αριθμός (περιοχή 01 έως 12)
%M	Το λεπτό ως ένας δεκαδικός αριθμός (περιοχή 00 έως 59)
%O	Τροποποιητής χρήση εναλλακτικής μορφής, δείτε παρακάτω
%p	Ή "ΠΜ" ή "ΜΜ" σύμφωνα με τη δοσμένη τιμή χρόνου, ή τις αντίστοιχες συμβολοσειρές για το τρέχον τοπικό. Το μεσημέρι αντιμετωπίζεται ως "μμ" και τα μεσάνυχτα ως "πμ"
%P	Όπως το %p αλλά με πεζά: "πμ" ή "μμ" ή μια αντίστοιχη συμβολοσειρά για το τρέχον τοπικό
%r	Ο χρόνος σε σημειογραφία π.μ. ή μ.μ. Στο τοπικό POSIX αυτό είναι ισοδύναμο με "%I:%M:%S %p"
%R	Ο χρόνος σε 24ωρη σημειογραφία (%Ω:%Λ). Για έκδοση που συμπεριλαμβάνει δευτερόλεπτα, δείτε παρακάτω το %T
%s	Ο αριθμός των δευτερολέπτων από την εποχή, δηλαδή από το 01-01-1970 00:00:00 UTC
%S	Τα δευτερόλεπτα ως δεκαδικός αριθμός (περιοχή από 00 έως 61)
%T	Ο χρόνος σε 24ωρη σημειογραφία (%Ω:%Λ:%Δ)
%u	Η ημέρα της εβδομάδας ως δεκαδικός, εύρος από 1 έως 7, η Δευτέρα είναι 1. Δείτε επίσης %w
%V	Ο αριθμός ISO 8601:1988 του τρέχοντος έτους ως δεκαδικός αριθμός, εύρους 01 έως 53, όπου η εβδομάδα 1 είναι η πρώτη εβδομάδα που έχει τουλάχιστον 4 ημέρες στο τρέχον έτος και με τη Δευτέρα ως την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Δείτε επίσης %U και %W
%w	Η ημέρα της εβδομάδας ως δεκαδικός, εύρος από 0 έως 6, η Κυριακή είναι 0. Δείτε επίσης %u
%x	Η προτιμώμενη παρουσίαση ημερομηνίας για το τρέχον τοπικό χωρίς τον χρόνο
%X	Η προτιμώμενη παρουσίαση χρόνου για το τρέχον τοπικό χωρίς την ημερομηνία
%y	Το έτος ως δεκαδικός αριθμός χωρίς έναν αιώνα (εύρος από 00 έως 99)
%Y	Το έτος ως δεκαδικός αριθμός συμπεριλαμβανόμενου του αιώνα
%z	Η ζώνη ώρας ως μετατόπιση ώρας από GMT. Απαιτείται η εκπομπή ημερομηνιών συμβατών με RFC822 (χρησιμοποιώντας "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z")
%Z	Η ζώνη ώρας ή όνομα ή συντόμευση
%+	Η ημερομηνία και η ώρα σε μορφή ημερομηνίας
%%	Ένας κυριολεκτικός χαρακτήρας "%"
Some conversion specifiers can be modified by preceding them by the O modifier to indicate that an alternative format should be used. If the alternative format or specification does not exist for the current locale, the behaviour will be as if the unmodified conversion specification were used.

Απομακρυσμένες συνδέσεις
Ο διάλογος απομακρυσμένων συνδέσεων δίνει μια επισκόπηση για τις αποθηκευμένες συνδέσεις σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές. Είναι επίσης το αρχικό σημείο σας για το άνοιγμα μιας σύνδεσης με έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή.
Ανοίξτε τον διάλογο πατώντας Συνδέσεις Απομακρυσμένος εξυπηρετητής... στη γραμμή μενού ή πατώντας CTRL F.
It is divided into four parts:
Connections list,
Buttons to Add, Edit and to Remove a selected connection,
Option for setting the anonymous FTP password globally.
A Close and a Connect button.
Διπλοπατήστε μια σύνδεση ή επιλέξτε μια σύνδεση και πατήστε ENTER για να ανοίξει την απομακρυσμένη σύνδεση στο ενεργό παράθυρο του GNOME Commander.
Μια εικόνα παραδείγματος με τρία ανώνυμα FTP και μια ασφαλή σύνδεση SSH εμφανίζεται παρακάτω.
Στην υποενότητα Προσθήκη και ρύθμιση απομακρυσμένων συνδέσεων εμφανίζεται η επεξεργασία μιας σύνδεσης πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη ή Επεξεργασία.

Επισκόπηση απομακρυσμένων συνδέσεων
Overview of remote servers.

Προσθήκη και ρύθμιση απομακρυσμένων συνδέσεων
Remote connection details can be set up temporarily or permanently, depending on how they are added to GNOME Commander:
By hitting the shortcut CTRL N a temporary connection is configured. That's why no connection alias is needed in this case. If you restart GNOME Commander, the connection details have to be entered again to connect to the same server.
By adding a remote connection via the Add button in the Remote Connections dialog (see above), the connection is stored permanently in this dialog. If you restart GNOME Commander the stored connection is available again.
Currently, (GNOME Commander version 1.4) there are six different connection types available:
SSH
Public FTP
FTP (with login)
Windows share
WebDAV (HTTP)
Secure WebDAV (HTTPS)
Custom location
Ανάλογα με την επιλογή, πρέπει να εισαχθούν διαφορετικές λεπτομέρειες σύνδεσης στον διάλογο του απομακρυσμένου εξυπηρετητή.
Δείτε ένα παράδειγμα για ένα δημόσιο εξυπηρετητή FTP στην παρακάτω εικόνα.

Δημιουργία σύνδεσης εξυπηρετητή
Creating a new remote server connection.

Χρήση εσωτερικής προβολής
Η εσωτερική προβολή επιτρέπει την προβολή περιεχομένων αρχείων σε κείμενο, Unicode, δυαδικό, δεκαεξαδικό ή κατάσταση γραφικών.
Για την εκκίνηση προβολής αρχείων χρησιμοποιήστε F3 (προεπιλεγμένη προβολή - ορισμένη στο Ρυθμίσεις Επιλογές...) ή SHIFT F3 (εσωτερική προβολή). Η εσωτερική προβολή χρησιμοποιεί MMAP όποτε είναι δυνατό για την πιο γρήγορη φόρτωση αρχείου.

Καταστάσεις προβολής
Η ομάδα Καταστάσεις προβολής (στο μενού Προβολή) περιέχει τις προτιμήσεις που μπορείτε να ορίσετε για προβολή εικόνων και κειμένων στο εσωτερικό παράθυρο προβολής:
Λειτουργία κειμένου
Δυαδική λειτουργία
Λειτουργία αποτύπωσης δεκαεξαδικών
Λειτουργία εικόνας
Και για τις τρεις λειτουργίες κειμένου (λειτουργία 1 έως 3) μπορείτε να αλλάξετε την κωδικοποίηση κειμένου στο Κείμενο Κωδικοποίηση.
Για τη λειτουργία εμφάνισης εικόνας μπορείτε να επιλέξετε αν πρέπει να εμφανιστούν πρόσθετα μεταδεδομένα κάτω από την εικόνα επιλέγοντας Εικόνα Εμφάνιση ετικετών μεταδεδομένων.
Κάτω από το Λειτουργίες προβολής στο μενού Προβολή μπορείτε να ορίσετε τον συντελεστή εστίασης. Μπορείτε
Να μεγεθύνετε (CTRL +),
Να σμικρύνετε (CTRL -),
Να εστιάσετε σε κανονικό μέγεθος (CTRL 0), ή
Να προσαρμόσετε την εικόνα στο παράθυρο της εσωτερικής προβολής.

Για κύλιση εικόνας
Για κύλιση γύρω από μια εικόνα που είναι μεγαλύτερη από το παράθυρο της εικόνας ή για πλήρη οθόνη παραθύρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους:
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών στο πληκτρολόγιο.
Μεταφορά των γραμμών κύλισης στα όρια του παραθύρου.
Move the mouse scroll wheel for up/down movement; CTRL+mouse wheel for left/right movement
Πατήστε σε μια τυχαία θέση της εικόνας και μεταφέρτε την μετακινώντας το ποντίκι σας στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που θέλετε να μετακινήσετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω, μεταφέρτε την εικόνα προς τα πάνω.

Απεικονίσεις πληκτρολογίου
Συντόμευση	Απεικόνιση
Escape CTRL Q	Κλείνει το παράθυρο εσωτερικής προβολής
W	Εναλλάσσει την αναδίπλωση γραμμής (εφαρμόσιμη μόνο σε καταστάσεις εμφάνισης κειμένου)
T ALT ENTER	Εμφανίζει τις ετικέτες μεταδεδομένων
Καταστάσεις εισόδου:
A	Ορίζει την κατάσταση εισόδου ASCII. Όταν είναι σε κατάσταση ASCII, μπορείτε επίσης να ορίσετε την απαιτούμενη κωδικοποίηση χαρακτήρων από το υπομενού "Προβολή|Κωδικοποίηση χαρακτήρων"
Q	Ορίζει την κατάσταση εισόδου ASCII, με κωδικοποίηση σελίδας κωδικού 437 (κατάλληλη για δυαδική και δεκαεξαδική προβολή κατάστασης)
U	Ορίζει UTF-8 ως κατάσταση εισόδου
Εμφάνιση καταστάσεων:
1	Ορίζει την κατάσταση εμφάνισης σε κείμενο, με γραμματοσειρά σταθερού πλάτους
2	Ορίζει την κατάσταση εμφάνισης σε δυαδική. Η αλλαγή σε δυαδική κατάσταση εμφάνισης θα ορίσει αυτόματα την κατάσταση εισόδου ASCII (το UTF-8 δεν υποστηρίζεται με δυαδική εμφάνιση)
3	Ορίζει την κατάσταση εμφάνισης σε δεκαεξαδική αποτύπωση. Η αλλαγή σε δεκαεξαδική κατάσταση εμφάνισης θα ορίσει αυτόματα την κατάσταση εισόδου ASCII (το UTF-8 δεν υποστηρίζεται με δεκαεξαδική αποτύπωση εμφάνιση)
4	Προσπαθεί να φορτώσει το αρχείο ως εικόνα. Η φόρτωση γίνεται χρησιμοποιώντας GDK, έτσι κάθε υποστηριζόμενη μορφή GDK πρέπει να δουλεύει.
Εστίαση:
CTRL +	Μεγεθύνει ή αυξάνει το μέγεθος γραμματοσειράς
CTRL -	Συρρικνώνει ή μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς
CTRL 0	Ορίζει το κανονικό μέγεθος
Χειρισμός εικόνας:
CTRL R	Περιστρέφει την εικόνα κατά 90° (εφαρμόσιμο μόνο σε κατάσταση εμφάνισης ΕΙΚΟΝΑΣ)
CTRL SHIFT R	Περιστρέφει την εικόνα κατά 270° (εφαρμόσιμο μόνο σε κατάσταση εμφάνισης ΕΙΚΟΝΑΣ)
Χειρισμός εικόνας:
CTRL S	Αποθηκεύει το τρέχον μέγεθος παραθύρου, κατάστασης εισόδου και άλλες ρυθμίσεις ως προεπιλογή. Η έναρξη της κατάστασης εμφάνισης καθορίζεται από το περιεχόμενο του αρχείου και δεν αποθηκεύεται ως ρύθμιση χρήστη.

Ρυθμίσεις
Για ρύθμιση του GNOME Commander, πατήστε CTRL 0 ή στη γραμμή μενού επιλέξτε Ρυθμίσεις Επιλογές.... Ο διάλογος Επιλογές περιέχει τις ακόλουθες ενότητες σε καρτέλες:

Γενικά
The General tab is used to configure the GNOME Commander basic behavior.
Οι ρυθμίσεις αλλάζουν τη συμπεριφορά των ακόλουθων γνωρισμάτων:
Το αριστερό πλήκτρο ποντικιού ρυθμίζει την ενέργεια ως αποτέλεσμα από το πάτημα του αριστερού πλήκτρου ποντικιού.
Το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού ρυθμίζει την ενέργεια ως αποτέλεσμα από το πάτημα του μεσαίου πλήκτρου ποντικιού.
Το δεξιό πλήκτρο ποντικιού ρυθμίζει την ενέργεια ως αποτέλεσμα από το πάτημα του δεξιού πλήκτρου ποντικιού.
Deletion configures the usage of the trash can.
Η Επιλογή κάνει τους καταλόγους επιλέξιμους επίσης από τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.
Sorting/Quick search configures whether sorting and the quick search is case sensitive.
Quick search configures the combination of keys used for quick search and also the pattern matching system used.
Τα Πολλαπλά στιγμιότυπα ρυθμίζουν τον αριθμό του GNOME Commander στιγμιοτύπων που μπορούν να ξεκινήσουν
Η Αποθήκευση στην έξοδο ρυθμίζει την αποθήκευση της τοποθεσίας, όταν το GNOME Commander κλείνει.
Για τροποποίηση των γενικών επιλογών πατήστε στο Ρυθμίσεις Επιλογές..., έπειτα πατήστε στην καρτέλα Γενικά.
Οι διαθέσιμες επιλογές περιγράφονται πιο λεπτομερώς στο Καρτέλα γενικών επιλογών.

Καρτέλα γενικών επιλογών
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Left Mouse button	Μονό πάτημα για το άνοιγμα στοιχείων	Όταν διαλέγετε αυτήν την επιλογή, ένα μόνο πάτημα αριστερού πλήκτρου ποντικιού σε ένα αρχείο θα το ανοίξει, με την προεπιλεγμένη εφαρμογή.
	Διπλό πάτημα για το άνοιγμα στοιχείων	Όταν διαλέγετε αυτήν την επιλογή, ένα διπλό πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού σε ένα αρχείο θα το ανοίξει, με την προεπιλεγμένη εφαρμογή.
	Το μονό πάτημα αποεπιλέγει αρχεία	Όταν διαλέγετε αυτήν την επιλογή, ένα μονό αριστερό πάτημα του πλήκτρου του ποντικιού σε ένα ανεπίλεκτο αρχείο ή φάκελο θα αποεπιλέξει την τρέχουσα επιλογή. Αν η επιλογή δεν είναι ενεργή ένα αριστερό πάτημα σε οποιοδήποτε αρχείο δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα επιλογή.
Middle Mouse button	Ένας κατάλογος πάνω	Όταν διαλέγετε αυτήν την επιλογή, ένα μεσαίο πάτημα με το ποντίκι σε οποιοδήποτε στοιχείο στο GNOME Commander θα εμφανίσει τον γονικό κατάλογο του τρέχοντος καταλόγου. Το μεσαίο πάτημα συνήθως προσομοιώνεται πατώντας και το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο ταυτόχρονα στα δύο πλήκτρα των ποντικιών.
	Άνοιγμα νέας καρτέλας	Όταν διαλέγετε αυτήν την επιλογή, ένα μεσαίο πάτημα σε έναν κατάλογο στο GNOME Commander με το ποντίκι θα το ανοίξει σε μια νέα καρτέλα.
Right Mouse button	Εμφανίζει αναδυόμενο μενού	Όταν διαλέγετε αυτήν την επιλογή, ένα δεξιό πάτημα με το ποντίκι σε ένα στοιχείο στο GNOME Commander θα ανοίξει ένα μενού συμφραζομένων στη θέση του πατήματος.
	Επιλογή αρχείων	Όταν διαλέγετε αυτήν την επιλογή, ένα δεξί πάτημα σε ένα στοιχείο στο GNOME Commander με το ποντίκι θα το επιλέξει.
Deletion	Move to trash	When selecting this option files and folders are by default moved to trash instead of deleting them permanently.
Sorting/Quick search	Διάκριση πεζών/κεφαλαίων	When this option is activated GNOME Commander will differentiate the sorting order between upper case and lower case, upper case items are then listed before lower case ones. Also the quicksearch will differentiate between upper case and lower case if this option is activated.
Quick search using	CTRL+ALT+γράμματα	By selecting this option when you press CTRL Alt Letter GNOME Commander will scroll down the selection cursor in the active pane to the first item using that letter. You can then enter more letters after the first one to refine the search. By then pressing the up or down arrow key the cursor will jump to all files or folders which match your selection.
	Alt+γράμματα (πρόσβαση μενού με F10)	Όταν πατάτε Alt Γράμμα το GNOME Commander θα κυλίσει προς τα κάτω τον δρομέα επιλογής στο ενεργό παράθυρο στο πρώτο στοιχείο που χρησιμοποιεί αυτό το γράμμα. Μπορείτε, έπειτα, να εισάγετε περισσότερα γράμματα μετά το πρώτο για να βελτιώσετε την αναζήτηση. By selecting this option you alter the standard GNOME behavior and to access the menus with the keyboard you will need to use the F10 key.
	Just letters (command line access with CTRL Alt C)	When you press a letter GNOME Commander will scroll down the selection cursor in the active pane to the first item using that letter. You can then enter more letters after the first one to refine the search. By selecting this option you alter the standard GNOME behavior and to access the command line with the keyboard you will need to use the command CTRL Alt C.
	Συμφωνία αρχής του ονόματος αρχείου	Διαλέγοντας αυτήν την επιλογή, όταν αρχίζετε να αναζητάτε ένα γράμμα ή έναν συνδυασμό γραμμάτων, το GNOME Commander θα κυλίσει προς τα κάτω τον δρομέα επιλογής στο ενεργό παράθυρο στο πρώτο στοιχείο που αρχίζει με αυτό το γράμμα ή τον συνδυασμό αυτών των γραμμάτων.
	Συμφωνία τέλους του ονόματος αρχείου	Διαλέγοντας αυτήν την επιλογή, όταν αρχίζετε την αναζήτηση ενός γράμματος ή ενός συνδυασμού γραμμάτων, το GNOME Commander θα κυλίσει προς τα κάτω τον δρομέα επιλογής στο ενεργό παράθυρο στο πρώτο στοιχείο που τελειώνει με αυτό το γράμμα ή αυτόν τον συνδυασμό γραμμάτων.
Multiple instances	Μην ξεκινάτε νέο στιγμιότυπο	Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή το GNOME Commander μπορεί να έχει ένα μόνο εκτελούμενο στιγμιότυπο.
Save on exit	Κατάλογοι	Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή το GNOME Commander αποθηκεύει τη θέση του τρέχοντος φακέλου κατά την έξοδο. Κατά την επανεκκίνηση οι δύο ενεργές θέσεις ξανανοίγονται. Ανεξάρτητα από την επιλογή 'Αποθήκευση κατά την έξοδο', οι θέσεις για κλειδωμένες καρτέλες αποθηκεύονται πάντα κατά την έξοδο.
	Καρτέλες	Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή το GNOME Commander αποθηκεύει όλες τις θέσεις ανοικτών καρτελών κατά την έξοδο. Κατά την επανεκκίνηση, όλες οι καρτέλες ξανανοίγονται στην προηγούμενή τους θέση.
	Ιστορικό καταλόγου	Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή το GNOME Commander αποθηκεύει το ιστορικό των ανοικτών καταλόγων κατά την έξοδο. Κατά την επανεκκίνηση, το ιστορικό των καταλόγων που επισκεφτήκατε είναι πάλι προσβάσιμο.
	Commandline history	By activating this option GNOME Commander saves the history of executed commandline commands on exit. When restarted, the history of commands in the commandline accessible again.

Μορφοποίηση
Η καρτέλα μορφοποίησης περιέχει τις επιλογές των εμφανιζόμενων πληροφοριών αρχείων.
Η Κατάσταση εμφάνισης μεγέθους επιλέγει τη μορφή πληροφοριών μεγέθους.
Η Λειτουργία εμφάνισης δικαιωμάτων επιλέγει τη μορφή εμφάνισης των δικαιωμάτων.
Η Μορφή ημερομηνίας επιλέγει τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας.
Για τροποποίηση των επιλογών μορφής πατήστε στο Ρυθμίσεις Επιλογές..., έπειτα πατήστε στην καρτέλα Μορφή.
Οι διαθέσιμες επιλογές περιγράφονται πιο λεπτομερώς στο Καρτέλα επιλογής μορφής

Επιλογές μορφής
Shows GNOME Commander format preferences dialog.

Καρτέλα επιλογής μορφής
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Size display mode	Τροφοδοτούμενο	Η επιλογή τροφοδοσίας εμφανίζει τα μεγέθη των αρχείων χρησιμοποιώντας μονάδες όπως B KB MB
	<τοπικό>	Η επιλογή τοπικού χρησιμοποιεί την τρέχουσα μορφή αριθμού τοπικών ρυθμίσεων για εμφάνιση του μεγέθους αρχείου σε ψηφιολέξεις.
	Ομαδοποιημένο	Η ομαδοποιημένη καταχώριση εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου σε ομάδες τριών ψηφίων που χωρίζονται με διαστήματα. Η χρησιμοποιούμενη μονάδα είναι η ψηφιολέξη.
	Απλό	Η επιλογή απλό εμφανίζει το μέγεθος αρχείου σε ψηφιολέξεις χωρίς κανένα χωρισμό.
Permission display mode	Κείμενο (rw-r--r--)	Εμφανίζει το δικαίωμα σε μορφή κειμένου. Χρησιμοποιώντας r για ανάγνωση, w για εγγραφή, x για εκτελέσιμο.
	Αριθμός (644)	Εμφάνιση του δικαιώματος σε οκταδική αριθμητική μορφή.
Date format	Μορφοποίηση	The date format is defined by GIO's g_date_time_format() function. For more information about g_date_time_format please read the documentation.

Διάταξη
Η καρτέλα προτιμήσεων διάταξης επιτρέπει τη διαμόρφωση της εμφάνισης του GNOME Commander. Μπορείτε να εκχωρήσετε γραμματοσειρές, ύψη γραμμών, εικονίδια και θέμα χρωμάτων.
Τα Παράθυρα αρχείων: Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να τροποποιήσετε τον τρόπο εμφάνισης του GNOME Commander.
Οι Ρυθμίσεις εικονιδίου mime: σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να ρυθμίσετε πώς και ποια εικονίδια θα εμφανίζονται, όταν ενεργοποιούνται στην προηγούμενη ενότητα.
Για τροποποίηση των επιλογών διάταξης παραθύρων, πατήστε στο Ρυθμίσεις Επιλογές..., έπειτα πατήστε στην καρτέλα Διάταξη.
Οι διαθέσιμες επιλογές περιγράφονται πιο λεπτομερώς στο Καρτέλα επιλογής διάταξης

Επιλογές διάταξης
Shows GNOME Commander layout preferences dialog.

Καρτέλα επιλογής διάταξης
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
File panes	Γραμματοσειρά	Αυτό το κουμπί ανοίγει έναν διάλογο επιλογής γραμματοσειράς, όπου μπορείτε να προεπισκοπήσετε και να διαλέξετε την προτιμώμενη γραμματοσειρά και μέγεθος στην οποία εμφανίζεται το κείμενο στα παράθυρα.
	Ύψος γραμμής	Αυτό είναι το ύψος κάθε εμφανιζόμενης γραμμής στα παράθυρα σε εικονοστοιχεία και μπορείτε να το αυξήσετε ή να το μειώσετε εδώ χρησιμοποιώντας το κουμπί αυξομείωσης ή να εισάγετε το μέγεθος χειροκίνητα.
	Εμφάνιση επεκτάσεων αρχείων	You can select here how file extensions are displayed in this drop down list. There are three options available: In both columns where the extension is displayed in filename and extension columns In separate column where the extension is displayed in its own column With filename where the extension is only displayed in the file name column; in this case the ext column is still displayed to allow sorting by extension
	Γραφική λειτουργία	The graphical mode has three display options in the drop down list: No icons this option does not display an icon item in the first column in the pane it displays a "/" in front of directories to distinguish them from files. File type icons this option displays simple icons for files and folder. MIME icons this option displays the mime icon associated with the file type. Selecting this option activates the MIME icon settings section below.
	Συνδυασμός χρωμάτων	Το GNOME Commander έρχεται με έξι θέματα χρωμάτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το θέμα όπως ορίστηκε από το τρέχον θέμα GNOME (Σεβασμός των χρωμάτων θέματος). Υπάρχει επίσης μια επιλογή προσαρμογής του θέματος (Προσαρμογή). Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί το πλήκτρο Επεξεργασία.
	Επεξεργασία	Όταν η επιλογή Προσαρμογή επιλέγεται, αυτό το κουμπί ενεργοποιείται. Πατώντας το, θα ανοίξει ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε γραμμή και εναλλακτικά χρώματα γραμμής για το προσκήνιο (χρώμα κειμένου) και παρασκήνιο, τα εναλλακτικά χρώματα χρησιμοποιούνται από κάθε δεύτερη γραμμή, για τα επιλεγμένα χρώματα αρχείου και για τα χρώματα θέσης δρομέα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω στο Ρύθμιση προσαρμοσμένων χρωμάτων.
	Χρωματισμός αρχείων σύμφωνα με τη μεταβλητή περιβάλλοντος LS_COLORS	Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί τη μεταβλητή LS_COLORS για επισήμανση των τύπων αρχείων, ακριβώς όπως η εντολή "ls". Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω στο Ρύθμιση προσαρμοσμένου LS_COLORS.
MIME icon settings	Μέγεθος εικονιδίου	Ορίστε το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων εικονιδίων για αναπαράσταση των αρχείων, όταν το εικονίδιο MIME ενεργοποιείται παραπάνω.
	Ποιότητα κλιμάκωσης	Επιλέξτε την ποιότητα απόδοσης των εικονιδίων (υψηλότερη είναι καλύτερη).
	Κατάλογος εικονιδίων θέματος	Αν θέλετε να προσαρμόσετε το εικονίδιο του θέματος, επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει τα προσαρμοσμένα εικονίδια εδώ.

Ρύθμιση προσαρμοσμένων χρωμάτων
Για τη ρύθμιση των προσαρμοσμένων χρωμάτων για το GNOME Commander πατήστε Ρυθμίσεις Επιλογές, πατήστε την καρτέλα Διάταξη, επιλέξτε Προσαρμογή στην πτυσσόμενη λίστα Συνδυασμός χρωμάτων:, έπειτα πατήστε το κουμπί Επεξεργασία.
Αυτό το γνώρισμα επιτρέπει τη ρύθμιση της εμφάνισης των στοιχείων του GNOME Commander που ικανοποιεί τις ανάγκες σας. Από προεπιλογή, τα ανεπίλεκτα στοιχεία εμφανίζονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, για την επίλυσή του μπορείτε να ρυθμίσετε εναλλακτικά χρώματα για εναλλακτικές γραμμές.
Το Προσκήνιο περιγράφει το χρησιμοποιούμενο χρώμα για το κείμενο και το παρασκήνιο είναι το χρησιμοποιούμενο χρώμα παρασκηνίου για τη γραμμή.
Προεπιλογή αυτό είναι τα χρώματα παρασκηνίου και κειμένου που χρησιμοποιούνται από προεπιλογή. Αυτά τα χρώματα χρησιμοποιούνται για τυπικά ανεπίλεκτα στοιχεία.
Εναλλακτικό Αν θέλετε να έχετε ένα διαφορετικό χρώμα σε εναλλακτικές γραμμές για να σας βοηθήσει στη διάκριση των αρχείων, μπορείτε να αλλάξετε τα ορισμένα χρώματα εδώ. Από προεπιλογή, ορίζονται τα ίδια χρώματα με τα προεπιλεγμένα.
Επιλεγμένο αρχείο, όλα τα επιλεγμένα στοιχεία θα σημειωθούν χρησιμοποιώντας τα ορισμένα χρώματα εδώ. Διαφέρουν από τα προεπιλεγμένα στην οπτικοποίηση βοήθειας των σημειωμένων στοιχείων.
Δρομέας είναι η τρέχουσα ενεργοποιημένη γραμμή. Αυτό επισημαίνει τη θέση και είναι χρήσιμο, όταν περιηγήστε αρχεία με το πληκτρολόγιο.
Δείτε τον παρακάτω διάλογο εικόνας παραδείγματος της Επεξεργασίας χρωμάτων...

Ρύθμιση προσαρμοσμένων χρωμάτων
Shows GNOME Commander dialog for editing custom colors.

Ρύθμιση προσαρμοσμένου LS_COLORS
Το GNOME Commander δεν διαφοροποιεί τους τύπους αρχείων από προεπιλογή.
Μπορείτε να το ρυθμίσετε για να διαφοροποιήσετε τους τύπους αρχείου όπως κάνει το LS_COLORS όταν χρησιμοποιεί το κέλυφος εντολής. Για περισσότερες πληροφορίες σε αυτό, μπορείτε να αναζητήσετε τη σελίδα του εγχειριδίου dir_colors.
Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση του LS_COLORS για το GNOME Commander πατήστε το Ρυθμίσεις Επιλογές, έπειτα στην καρτέλα Διάταξη και ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Χρωματισμός αρχείων σύμφωνα με τη μεταβλητή περιβάλλοντος LS_COLORS.
Αν προτιμάτε άλλες αποχρώσεις χρωμάτων από τις δοσμένες από τη μεταβλητή LS_COLOR μπορείτε να τις αλλάξετε πατώντας το πλήκτρο Επεξεργασία χρωμάτων....
Μερικοί χρήστες ανέφεραν ότι τα προσαρμοσμένα LS_COLORS, που ορίστηκαν στο ~/.dir_colors, δεν εφαρμόζονται αν το GNOME Commander ξεκίνησε πατώντας ένα αρχείο .desktop ή αν ξεκίνησε χρησιμοποιώντας το μενού GNOME. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να διασφαλίσετε ότι το LS_COLORS είναι ρυθμισμένο στο αρχείο ~/.profile ή στο ~/.xprofile.
Για αυτό θα χρειαστείτε να βρείτε την προεπιλεγμένη τιμή TERM του συστήματός σας. Συνεπώς, συνδεθείτε σε ένα εικονικό τερματικό πατώντας CTRL ALT F1 και εκτελέστε την εντολή echo $TERM. Αν η έξοδος είναι linux, η καταχώριση στο ~/.profile μπορεί να μοιάζει με αυτό:

   # Set colors
   export TERM=linux
   test -r ~/.dir_colors && eval "$(dircolors -b ~/.dir_colors)"

Καρτέλες
Η καρτέλα προτιμήσεων καρτελών σας επιτρέπει τη ρύθμιση των παραμέτρων για τις καρτέλες.
Σημειώνοντας Να εμφανίζεται πάντα η γραμμή καρτελών στην ενότητα γραμμής καρτελών, το GNOME Commander θα εμφανίζει πάντα τη γραμμή καρτελών, ακόμα κι αν είναι ανοικτή μόνο μια καρτέλα.
In the tab lock indicator section, you can configure the way how a locked tab will by indicated. There are three different possibilities:
Lock icon: An icon is shown,
* (asterix): An asterix is shown,
Styled text: The name of the tab is colored.

Επιλογές καρτελών
Shows GNOME Commander tabs preferences dialog.

Επιβεβαίωση
Η καρτέλα επιβεβαίωσης επιτρέπει τη ρύθμιση, όταν εμφανίζεται ένας διάλογος επιβεβαίωσης. Ρυθμίζει επίσης τη συμπεριφορά του GNOME Commander, όταν ο διάλογος επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται.
Διαγραφή, αν η διαγραφή ενός στοιχείου χρειάζεται να επιβεβαιωθεί.
Η Επικάλυψη αντιγράφου ρυθμίζει την ενέργεια, όταν ένα αντιγραμμένο αρχείο υπάρχει ήδη στη θέση προορισμού
Η Μετακίνηση επικάλυψης ρυθμίζει την ενέργεια, όταν ένα μετακινημένο αρχείο υπάρχει ήδη στη θέση προορισμού
Default Drag and Drop Action configure the action when an item is dropped after dragging it with the mouse
Για τροποποίηση των ρυθμίσεων επιβεβαίωσης πατήστε στο Ρυθμίσεις Επιλογές..., έπειτα πατήστε στην καρτέλα Επιβεβαίωση.
Οι διαθέσιμες επιλογές περιγράφονται πιο λεπτομερώς στο Καρτέλα επιλογής διάταξης.

Επιλογές επιβεβαίωσης
Shows GNOME Commander confirmation preferences dialog.

Καρτέλα επιλογής διάταξης
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Delete	Επιβεβαίωση πριν τη διαγραφή	Όταν ενεργοποιείται ο GNOME Commander ανοίγει έναν διάλογο επιβεβαίωσης διαγραφής αρχείου.
	Επιβεβαίωση προεπιλογών σε Εντάξει	Επιλέγει την προεπιλεγμένη ενέργεια στον διάλογο.
Copy overwrite	Σιωπηλά	Όταν αυτή η επιλογή διαλέγεται, αν ένα όνομα αρχείου στη θέση προορισμού είναι το ίδιο με ένα από τα αντιγραμμένα αρχεία, θα επικαλυφθεί σιωπηρά.
	Πρώτα το ερώτημα	Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, αν ένα όνομα αρχείου στη θέση προορισμού είναι το ίδιο με ένα από τα αντιγραμμένα αρχεία, το GNOME Commander θα ανοίξει έναν διάλογο ζητώντας την επιβεβαίωση του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτήσει την επικάλυψη του αρχείου ή την παράλειψη του αρχείου.
	Παράβλεψη όλων	Όταν αυτή η επιλογή διαλέγεται κι αν ένα όνομα αρχείου στη θέση προορισμού είναι το ίδιο με ένα από τα αντιγραμμένα αρχεία, τα αρχεία θα παραλειφθούν και δεν θα αντιγραφούν στον κατάλογο προορισμού.
Move overwrite	Σιωπηλά	Όταν αυτή η επιλογή διαλέγεται κι αν ένα όνομα αρχείου στη θέση προορισμού είναι το ίδιο με ένα από τα μετακινούμενα αρχεία, θα επικαλυφθεί σιωπηρά.
	Πρώτα το ερώτημα	Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί κι αν ένα όνομα αρχείου στη θέση προορισμού είναι το ίδιο με ένα από τα μετακινούμενα αρχεία, το GNOME Commander θα ανοίξει έναν διάλογο ζητώντας την επιβεβαίωση του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτήσει την επικάλυψη του αρχείου ή την παράλειψη του αρχείου. Το παραλειπόμενο αρχείο τότε θα είναι ακόμα παρόν στη θέση προέλευσης.
	Παράβλεψη όλων	Όταν αυτή η επιλογή διαλέγεται κι αν ένα όνομα αρχείου στη θέση προορισμού είναι το ίδιο με ένα από τα αντιγραμμένα αρχεία, το αρχείο θα παραλειφθεί και δεν θα μετακινηθεί στον κατάλογο προορισμού. Τα επιλεγμένα αρχεία δεν θα μετακινηθούν.
Drag and Drop	Επιβεβαίωση λειτουργίας ποντικιού	When this option is selected and if an item is dragged and dropped by using the mouse, a dialog opens in which the user is asked what should happen: Copy here: A copy of the item is created Move here: The item is moved Link here: A link to the item is created Cancel: No action is performed

Φίλτρα
Η ενότητα φίλτρων του διαλόγου επιλογών επιτρέπει την επιλογή των τύπων των κρυφών αρχείων.
Για τροποποίηση των ρυθμίσεων φίλτρων πατήστε στο Ρυθμίσεις Επιλογές..., έπειτα πατήστε στην καρτέλα Φίλτρα.
Η περιγραφή για τα αρχεία που μπορείτε να προσθέσετε στην κρυφή ενότητα είναι στο Καρτέλα επιλογών φίλτρων

Επιλογές φίλτρων
Shows GNOME Commander filters preferences dialog.

Καρτέλα επιλογών φίλτρων
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Filetypes to hide	Άγνωστο	Άγνωστοι τύποι αρχείων είναι αρχεία για τα οποία το MIME δεν έχει έναν ορισμό (σε αυτό το σύστημα).
	Κανονικά αρχεία	Οποιαδήποτε κανονικά αρχεία που περιέχουν κείμενο ή εκτελέσιμα δυαδικά.
	Κατάλογοι	Κατάλογοι ή φάκελοι είναι ειδικοί τύποι αρχείων που περιέχουν μια λίστα άλλων αρχείων.
	Αρχεία Fifo	Ένα αρχείο FIFO δεν περιέχει οποιαδήποτε πληροφορία χρήστη. Αντίθετα, επιτρέπει δύο ή περισσότερες διεργασίες για επικοινωνία με κάθε άλλο με ανάγνωση/εγγραφή από/προς αυτό το αρχείο.
	Αρχεία υποδοχής	Τα αρχεία υποδοχής (Socket) είναι η αναπαράσταση των φυσικών συσκευών στο σύστημα αρχείων.
	Συσκευές χαρακτήρων	Μια περιφερειακή συσκευή που μεταφέρει δεδομένα μιας ψηφιολέξης τη φορά όπως μια σειριακή θύρα.
	Συσκευές ομάδας	Μια περιφερειακή συσκευή που μεταφέρει μια ομάδα ψηφιολέξεων δεδομένων τη φορά όπως ένας δίσκος.
Also hide	Κρυφά αρχεία	Τα κρυφά αρχεία και κατάλογοι στο linux έχουν μπροστά το ".". Τα κρυφά αρχεία περιέχουν συνήθως ρυθμίσεις της εφαρμογής.
	Εφεδρικά αρχεία	Τα εφεδρικά αρχεία είναι τυπικά αρχεία. Περιέχουν μια προηγούμενη έκδοση ενός αρχείου χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα. Η επέκταση αυτού του αρχείου να είναι συνήθως αλλαγμένη σε "~" ή "bak".
	Συμβολικοί δεσμοί	Ένας συμβολικός σύνδεσμος είναι ένα αντικείμενο που συνδέεται με ένα άλλο αρχείο ή φάκελο.
	Εφεδρικά αρχεία	Αν εφεδρικά αρχεία είναι κρυφά, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες επεκτάσεις ονόματος αρχείου εδώ που χρησιμοποιούνται ως εφεδρικά αρχεία στο σύστημά σας.

Προγράμματα
This section of the options dialog lets you configure preferred applications for different tasks. In the Other favourite apps section you can specify even more applications for opening certain document types. See Καρτέλα επιλογών προγραμμάτων and below for more information.

Επιλογές προγραμμάτων
Shows GNOME Commander programs preferences dialog.

Καρτέλα επιλογών προγραμμάτων
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
MIME application	Να γίνεται πάντα λήψη απομακρυσμένων αρχείων πριν να ανοιχθούν με εξωτερικό πρόγραμμα	Αν η συσχετισμένη εφαρμογή ξεκινά πριν γίνει η λήψη του απομακρυσμένου αρχείου τοπικά.
Standard programs	Προβολέας:	Set which application is used when the view command is used by pressing the F3 key. Default value: "gedit %s". %s is the variable containing the selected items. See String expansion tab for more information. By default GNOME Commander uses an internal viewer. See next row.
	Χρήση εσωτερικού προβολέα	Όταν αυτή η επιλογή ενεργοποιείται (προεπιλογή) το GNOME Commander χρησιμοποιεί τον εσωτερικό του προβολέα για την εμφάνιση του επιλεγμένου στοιχείου, ενώ αν είναι ανενεργό θα χρησιμοποιηθεί στη θέση του η παραπάνω ορισμένη εφαρμογή.
	Επεξεργαστής:	In this text box you can type in the command line used to start your favourite text editor. Default value: "gedit %s"
	Διαφορές:	In this text box you can type in the command line used to start your favourite comparison tool. %s is the variable containing the selected files to compare. Default value: "meld %s"
	Send files:	In this text box you can type in the command line used to send files to a preferred application. %s is the variable containing the selected files to be sent. Default value: "nautilus-sendto %s"
	Τερματικό:	In this text box you can type in the command line used to start you favourite terminal application. Default value: "gnome-terminal".
Other favorite apps	Προσθήκη	Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή σε αυτήν την ενότητα. Οι εφαρμογές που ορίστηκαν εδώ, θα εμφανιστούν στο μενού συμφραζομένων. Ένα πλαίσιο διαλόγου ανοίγεται όταν πατάτε σε αυτό το πλήκτρο. Οι επιλογές αυτού του πλαισίου διαλόγου περιγράφονται παρακάτω.
	Επεξεργασία	Πατώντας αυτό το κουμπί θα ανοίξει ένας διάλογος όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους για να ξεκινήσετε την επιλεγμένη εφαρμογή. Το ίδιο πλαίσιο διαλόγου όπως παραπάνω ανοίγεται όταν πατάτε σε αυτό το κουμπί. Οι επιλογές αυτού του διαλόγου περιγράφονται παρακάτω.
	Αφαίρεση	Πατώντας αυτό το κουμπί η επιλεγμένη εφαρμογή θα αφαιρεθεί από τη λίστα.
	Επάνω	Πατώντας αυτό το κουμπί η εφαρμογή θα μετακινηθεί μια θέση προς τα πάνω στη λίστα, αυτό θα επηρεάσει επίσης τη σειρά με την οποία εμφανίζεται η λίστα στο μενού συμφραζομένων.
	Κάτω	Πατώντας αυτό το κουμπί η εφαρμογή θα μετακινηθεί μια θέση προς τα κάτω στη λίστα, αυτό θα επηρεάσει επίσης τη σειρά με την οποία εμφανίζεται η λίστα στο μενού συμφραζομένων.
Global app options	Terminal command for apps in the list above	In this text box you can type in the command line used to start your app from the list above with a favourite terminal application. %s is the variable used to pass the command to be executed in the terminal. Default value: "gnome-terminal -e %s".
	Leave terminal window open	With this checkbox you can decide if you want the leave a terminal window open when the command in it finishes.
As you can see in the list above, "%s" can be used for filename expansion. All possible expansion types are listed in the table below:

String expansion
String	Expands to...
%f	File name (or list for multiple selections)
%F	Quoted filename (or list for multiple selections)
%p	Full file system path (or list for multiple selections)
%P	Quoted full file system path (or list for multiple selections)
%s	Synonym for %P (for compatibility with previous versions of GNOME Commander)
%u	Fully qualified URI for the file (or list for multiple selections)
%d	Full path to the directory containing file
%D	Quoted full path to the directory containing file
%%	Percent sign
Η παρακάτω ενότητα περιγράφει τη διαδικασία προσθήκης ή τροποποίησης άλλων εφαρμογών στο μενού συμφραζομένων
In the New Application dialog box you can input a number of different parameters to run the application you want. You will probably need to check the various options available for the application in its manual pages.
Το χρησιμοποιούμενο πλαίσιο διαλόγου για τροποποίηση υπαρχουσών εφαρμογών είναι το ίδιο με το παρακάτω περιγραφόμενο.

New Application dialog
Shows GNOME Commander new application dialog.

New Application tab
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Label:		Αυτό το πλαίσιο κειμένου περιέχει την ετικέτα που εμφανίζεται στο μενού συμφραζομένων.
Command:		Αυτό το πλαίσιο κειμένου περιέχει τη χρησιμοποιούμενη γραμμή εντολών για την εκκίνηση της εφαρμογής και το άνοιγμα των επιλεγμένων στοιχείων. Συνιστάται να διαβάσετε τη βοήθεια ή τις σελίδες του εγχειριδίου της εφαρμογής για να ξεκινήσετε σωστά την εφαρμογή και να την ρυθμίσετε με τις σωστές επιλογές.
Icon:	Επιλογή εικονιδίου	Πατώντας σε αυτό το κουμπί ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο που θα εμφανιστεί στο μενού συμφραζομένων.
Options	Μπορεί να χειρίζεται πολλαπλά αρχεία	Αν η εφαρμογή μπορεί να χειρίζεται πολλαπλά ονόματα αρχείων που θα περαστούν στη χρησιμοποιούμενη εντολή για να την ξεκινήσει.
	Μπορεί να χειριστεί URLs	Αν η εφαρμογή μπορεί να χειριστεί ένα όνομα αρχείου που παρέχεται ως URI. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν δουλεύετε με απομακρυσμένα αρχεία. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό στη βοήθεια ή στις σελίδες του εγχειριδίου της ίδιας της εφαρμογής.
	Απαιτεί τερματικό	Αν η εφαρμογή απαιτεί τερματικό για να ανοιχτεί. Σε αυτήν την περίπτωση το GNOME Commander ξεκινά την εφαρμογή σε ανεξάρτητο τερματικό.
Show for	Όλα τα αρχεία	Αν προτιμάται αυτή η επιλογή δεξιοπατώντας σε οποιοδήποτε αρχείο θα εμφανίσει την εφαρμογή σε μενού συμφραζομένων.
	Όλοι οι κατάλογοι	Αν προτιμάται αυτή η επιλογή δεξιοπατώντας σε οποιοδήποτε κατάλογο θα εμφανίσει την εφαρμογή σε μενού συμφραζομένων.
	Όλοι οι κατάλογοι και τα αρχεία	Αν προτιμάται αυτή η επιλογή δεξιοπατώντας σε οποιοδήποτε αρχείο ή κατάλογο θα εμφανιστεί η εφαρμογή σε μενού συμφραζομένων.
	Μερικά αρχεία	Αν προτιμηθεί αυτή η επιλογή δεξιοπατώντας στα συγκεκριμένα αρχεία στα παρακάτω Υποδείγματα αρχείων θα εμφανιστεί η εφαρμογή στο μενού συμφραζομένων.
	Υποδείγματα αρχείων	Αυτό περιέχει τις ιδιαίτερες επεκτάσεις αρχείων στην εφαρμογή. Η σύνταξη είναι ως εξής: "*.extension" use ";" ως ένα διαχωριστικό μεταξύ των διαφορετικών επεκτάσεων, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα.

Συσκευές
Αυτή η ενότητα του διαλόγου επιλογών επιτρέπει τη ρύθμιση συσκευών, έτσι ώστε να μπορείτε να τα προσπελάζετε πατώντας ένα πλήκτρο στην εργαλειοθήκη πλήκτρων της συσκευής ή σε μια καταχώριση στο μενού συνδέσεων.
This can be useful if you have configured devices through your fstab file. In this case, these devices might not be shown automatically in the devices buttons toolbar.
Στο παράθυρο Συσκευές εμφανίζονται όλες οι συσκευές που έχουν προστεθεί χειροκίνητα μαζί με το εικονίδιο τους.
Below the Devices window you have two options:
Show Samba workgroups icons: If activated, a SMB workgroups icon will be shown in the device buttons toolbar.
Show only the icons: If activated, device icons are shown without their alias name in the device buttons toolbar.
Στα δεξιά υπάρχουν πέντε πλήκτρα, που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα Καρτέλα συσκευών.

Επιλογές συσκευών
Shows GNOME Commander devices preferences dialog.

Καρτέλα συσκευών
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Devices:	Προσθήκη:	Μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή πατώντας αυτό το πλήκτρο. Η συσκευή που ορίστηκε εδώ θα εμφανιστεί στην εργαλειοθήκη πλήκτρων συσκευών και μια καταχώριση στο μενού συνδέσεων. Ένα πλαίσιο διαλόγου ανοίγεται όταν πατάτε σε αυτό το κουμπί.
	Επεξεργασία:	Πατώντας σε αυτό το πλήκτρο ανοίγει ένας διάλογος, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε μια συσκευή που είναι επιλεγμένη στον κατάλογο παραθύρων Συσκευές.
	Αφαίρεση:	Πατώντας αυτό το πλήκτρο η επιλεγμένη εφαρμογή θα αφαιρεθεί από τον κατάλογο παραθύρων Συσκευές.
	Επάνω:	Πατώντας αυτό το πλήκτρο η συσκευή θα μετακινηθεί μια θέση προς τα πάνω στον κατάλογο. Αυτό θα επηρεάσει επίσης τη σειρά με την οποία εμφανίζεται ο κατάλογος στο μενού συμφραζομένων.
	Κάτω:	Πατώντας αυτό το πλήκτρο η συσκευή θα μετακινηθεί μια θέση προς τα κάτω στον κατάλογο. Αυτό θα επηρεάσει επίσης τη σειρά με την οποία εμφανίζεται ο κατάλογος στο μενού συμφραζομένων.
The dialog box used to add new and to modify existing devices is the same. The explanation for this one follows below.

Καρτέλα επιλογών συσκευών
Κεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Alias:		Αυτό το πλαίσιο κειμένου περιέχει την ετικέτα που εμφανίζεται στο μενού συμφραζομένων.
Device/Label:		This text box contains the device which should be accessed. Usually it is located in the /dev directory, so you can for example write /dev/sdx1 here. The device would then be mounted via "mount /dev/sdx1". On the other hand you can also add a label of a device which you have configured in the system fstab. If the string entered in the text box does not start with a "/" character (e.g. Media), the device is mounted with "mount -L" (e.g. "mount -L Media").
Mount point:		Here you specify where the device should be mounted to, so that Gnome Commander knows where to jump to when the mount was successful, for example /mnt/cdrom.
Icon		Πατώντας σε αυτό το πλήκτρο μπορείτε να ορίσετε το εικονίδιο που πρέπει να εμφανίζεται στο μενού συμφραζομένων.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο GNOME Commander. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε κάθε συντόμευση πληκτρολογίου, τις απεικονίσεις τους και μια πληροφορία αν είναι ορισμένη από τον χρήστη.
Αν θέλετε να ξέρετε περισσότερα για το πώς να αλλάξετε μια συντόμευση πληκτρολογίου ή πώς να αναθέσετε μια νέα (αν είναι ορισμένη από τον χρήστη), κοιτάξτε στην ενότητα Ενέργειες χρήστη.
Η καθημερινή χρήση του GNOME Commander είναι πολύ αποτελεσματική αν ξέρετε απ' έξω τουλάχιστον τις πιο σημαντικές συντομεύσεις πληκτρολογίου για μετακίνηση και διαχείριση αρχείων (δείτε την ενότητα Βασική χρήση). Μάθετε αυτές τις συντομεύσεις και το GNOME Commander θα είναι ένα ακόμα περισσότερο αποτελεσματικό εργαλείο για σας.
Μερικές συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορεί να μην δουλέψουν όπως αναμένεται στο περιβάλλον σας, π.χ. GNOME. Η αιτία για αυτό είναι ότι το περιβάλλον χρησιμοποιεί μερικές καθολικές συντομεύσεις (δηλαδή ALT F7 μετακινεί όλο το παράθυρο της εφαρμογής στο GNOME), που καταστέλλει την εκχωρημένη απεικόνιση του πληκτρολογίου του GNOME Commander. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο προτιμήσεων συντομεύσεων πληκτρολογίου του περιβάλλοντος σας για να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου στις απαιτήσεις σας.
Συντόμευση	Απεικόνιση	Οριζόμενο από τον χρήστη
F1	Βοήθεια
F2	Μετονομασία αρχείου
F3	Προβολή αρχείων
F4	Επεξεργασία αρχείων
F5	Αντιγραφή αρχείων
F6	Μετονομασία ή μετακίνηση αρχείων
F7	Δημιουργία καταλόγου
F8	Διαγραφή αρχείων
F9	Αναζήτηση
F12	Display main menu	ναι
ALT 1	Αλλαγή αριστερής σύνδεσης	ναι
ALT 2	Αλλαγή δεξιάς σύνδεσης	ναι
ALT F3	Προβολή με εξωτερικό προβολέα	ναι
ALT F7	Αναζήτηση	ναι
ALT F8	Άνοιγμα της λίστας ιστορικού για τη γραμμή εντολών
ALT DOWN	Άνοιγμα της λίστας ιστορικού των αναγνωσμένων καταλόγων	ναι
SHIFT F2	Σύγκριση καταλόγων	ναι
SHIFT F3	Προβολή με εσωτερικό προβολέα	ναι
SHIFT F4	Επεξεργασία νέου αρχείου	ναι
SHIFT F5	Δημιουργία αντιγράφου αρχείου στον τρέχοντα κατάλογο.	ναι
SHIFT F6	Μετονομασία αρχείου	ναι
SHIFT F10	Εμφάνιση του μενού περιεχομένων για τα επιλεγμένα αρχεία.
CTRL F3	Ταξινόμηση κατά όνομα
CTRL F4	Ταξινόμηση κατά επέκταση
CTRL F5	Ταξινόμηση κατά ημερομηνία/χρόνο
CTRL F6	Ταξινόμηση κατά μέγεθος
CTRL F7	Αταξινόμητα
CTRL SHIFT F5	Δημιουργία συμβολικού δεσμού	ναι
SUPER 1	Αλλαγή αριστερής σύνδεσης	ναι
SUPER 2	Αλλαγή δεξιάς σύνδεσης	ναι
SUPER F	Αναζήτηση αρχείων	ναι
=	Επιλογή αρχείων χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα	ναι
NUM +	Επιλογή αρχείων χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα	ναι
NUM -	Αποεπιλογή αρχείων χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα	ναι
NUM *	Αντιστροφή επιλογής	ναι
NUM /	Επαναφορά επιλογής
CTRL =	Επιλογή όλων των αρχείων	ναι
CTRL -	Αποεπιλογή όλων των αρχείων	ναι
ALT NUM +	Επιλογή όλων των αρχείων με την ίδια επέκταση
ALT NUM -	Αποεπιλογή όλων των αρχείων με την ίδια επέκταση
BACKSPACE CTRL PageUp	Αλλαγή στον γονικό κατάλογο (cd ..)
ENTER	Αλλαγή καταλόγου ή εκτέλεση γραμμής εντολών αν δεν είναι κενή
SHIFT ENTER	Εκτέλεση γραμμής εντολών στο ορισμένο τερματικό και διατήρηση του παραθύρου τερματικού ανοικτού
CTRL PageDown	Αλλαγή καταλόγου	ναι
ALT LEFT	Επιστροφή στον τελευταίο αναγνωσμένο κατάλογο
ALT RIGHT	Μετάβαση προς τα εμπρός στον επόμενο αναγνωσμένο κατάλογο
CTRL \	Μετάβαση στον ριζικό κατάλογο	ναι
CTRL ~ CTRL `	Μετάβαση στον προσωπικό κατάλογο	ναι
INSERT	Επιλογή αρχείου ή καταλόγου
SPACE	Επιλογή αρχείου ή καταλόγου (ως INSERT). Αν το ΔΙΑΣΤΗΜΑ χρησιμοποιείται σε ανεπίλεκτο κατάλογο κάτω από τον δρομέα, τα περιεχόμενα σε αυτόν τον κατάλογο μετρώνται και το μέγεθος εμφανίζεται στην "πλήρη" προβολή αντί για τη συμβολοσειρά DIR
ALT ENTER	Εμφάνιση ιδιοτήτων για το επιλεγμένο αρχείο
ALT SHIFT ENTER	Τα περιεχόμενα όλων των καταλόγων στον τρέχοντα κατάλογο μετρώνται. Τα μεγέθη των καταλόγων εμφανίζονται τότε στην "πλήρη" προβολή αντί για τη συμβολοσειρά DIR
DELETE	Διαγραφή αρχείων
SHIFT DELETE	Delete files permanently (do not move them to the trash can, even if this is configured in the options)
CTRL C	Αντιγραφή αρχείων στο πρόχειρο (όχι καθολικό ακόμα)
CTRL X	Αποκοπή αρχείων στο πρόχειρο (όχι καθολικό ακόμα)
CTRL V	Επικόλληση από το πρόχειρο στον τρέχοντα κατάλογο (όχι καθολικό ακόμα)
CTRL SHIFT C	Αντιγραφή επιλεγμένων ονομάτων αρχείων στο πρόχειρο
CTRL A	Επιλογή όλων των αρχείων	ναι
CTRL SHIFT A	Αποεπιλογή όλων των αρχείων	ναι
CTRL D	Άνοιγμα αγαπημένων καταλόγων (σελιδοδείκτες)	ναι
CTRL M	Advanced Rename Tool	ναι
TAB	Εναλλαγή μεταξύ αριστερής και δεξιάς λίστας αρχείων
CTRL U	Εναλλαγή μεταξύ αριστερής και δεξιάς λίστας αρχείων
CTRL LEFT	Αντιγραφή του τρέχοντος καταλόγου εργασίας από την ενεργή αριστερή λίστα αρχείων στη δεξιά	ναι
CTRL RIGHT	Αντιγραφή του τρέχοντος καταλόγου εργασίας από την ενεργή δεξιά λίστα αρχείων στην αριστερή	ναι
CTRL .	Αντιγραφή του τρέχοντος καταλόγου εργασίας από την ανενεργή λίστα αρχείων στην ενεργή	ναι
CTRL SHIFT .	Αντιγραφή του τρέχοντος καταλόγου εργασίας από την ενεργή λίστα αρχείων στην ανενεργή	ναι
CTRL T	Άνοιγμα καταλόγου σε νέα καρτέλα	ναι
CTRL W	Κλείσιμο τρέχουσας καρτέλας	ναι
CTRL SHIFT W	Κλείσιμο όλων των καρτελών	ναι
CTRL TAB	Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα
CTRL SHIFT TAB	Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα
CTRL R	Ανανέωση της ενεργής λίστας αρχείων	ναι
CTRL O	Διάλογος επιλογών	ναι
CTRL SHIFT H	Εναλλαγή κρυφών αρχείων ναι/όχι
CTRL SHIFT =	Ορισμός ισοτιμίας και των δύο παραθύρων	ναι
CTRL N	Άνοιγμα νέας απομακρυσμένης σύνδεσης	ναι
CTRL F	Σύνδεση με απομακρυσμένο διακομιστή	ναι
CTRL SHIFT F	Αποσύνδεση από τον απομακρυσμένο διακομιστή	ναι
CTRL 5	Δημιουργία ελεγκτικού αθροίσματος MD5 (128-δυαδικά)	ναι
ALT Letter(s) CTRL ALT Letter(s)	Γρήγορη αναζήτηση για όνομα αρχείου (ξεκινώντας με το συγκεκριμένο γράμμα) στον τρέχοντα κατάλογο
Letter	Ανακατεύθυνση στη γραμμή εντολών, ο δρομέας μεταβαίνει στη γραμμή εντολών
ESC	Καθαρισμός της γραμμής εντολών
CTRL K	Διαγραφή μέχρι το τέλος της γραμμής
CTRL W	Διαγραφή της λέξης στα αριστερά του δρομέα
CTRL T	Διαγραφή της λέξης στα δεξιά του δρομέα
CTRL P	Η πλήρης διαδρομή του τρέχοντος καταλόγου προστίθεται στη γραμμή εντολών
CTRL ENTER	Το όνομα του αρχείου κάτω από τον δρομέα στον πηγαίο κατάλογο προστίθεται στο τέλος της γραμμής εντολών
CTRL SHIFT ENTER	Το όνομα του αρχείου κάτω από τον δρομέα συμπεριλαμβανόμενης της διαδρομής του προστίθεται στο τέλος της γραμμής εντολών
CTRL DOWN CTRL E ALT F8	Μια λίστα με τις τελευταίες γραμμές εντολών (λίστα ιστορικού) ανοίγεται. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για επιλογή μιας καταχώρισης. Πατώντας το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή ΔΕΞΙΟ, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη γραμμή εντολών. Αυτό αυτόματα κλείνει τη λίστα.

Ενέργειες χρήστη
Προκαθορισμένες λειτουργίες (ενέργειες) εναύσματος ενεργειών χρήστη και δημιουργία ενός πολύ ευέλικτου GNOME Commander. Προσπελάζονται από ένα πλήκτρο ή ομάδα πλήκτρων (πλήκτρο συντόμευσης).

Διαχείριση ενεργειών χρήστη
Το μενού για ενέργειες χρήστη και συνδεμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορεί να ανοιχτεί πατώντας το Ρυθμίσεις Συντομεύσεις πληκτρολογίου.... Παρακάτω, εξηγείται η χρήση του διαλόγου Συντομεύσεις πληκτρολογίου....
In the keyboard shortcut dialog a table with three columns is shown:
Shortcut Key: Key combination the user has to press to perform the action.
Action: Action to perform by pressing the shortcut key.
Options: Some user actions require an option to perform the action, e.g. the command to be executed by the "Execute command" action.
Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα συντόμευση και να αφαιρέσετε μια επιλεγμένη με τα σχετικά πλήκτρα στα δεξιά.
Το προεπιλεγμένο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου.
Οι διαθέσιμες ενέργειες χρήστη εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα Η λίστα των ενεργειών χρήστη.
Βρείτε τους προεπιλεγμένους συνδυασμούς πλήκτρων στην προηγούμενη ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου.
Μπορείτε να αναθέσετε περισσότερους από έναν συνδυασμό πλήκτρων σε μια ενέργεια. Για να γίνει αυτό, πατήστε το πλήκτρο Προσθήκη, επιλέξτε μια νέα συντόμευση και επιλέξτε την ενέργεια που είναι ήδη εκχωρημένη σε μια άλλη συντόμευση. Κάποιες ενέργειες είναι ήδη εκχωρημένες σε πολλές συντομεύσεις από προεπιλογή.
Οι συνδυασμοί πλήκτρων είναι αποθηκευμένοι στην ενότητα <KeyBindings> του αρχείου ρυθμίσεων του GNOME Commander (~/.gnome-commander/gnome-commander.xml).

Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Shows GNOME Commander keyboard shortcuts.

Η λίστα των ενεργειών χρήστη
Ενέργεια χρήστη	Περιγραφή
Περί του GNOME Commander	Περί του GNOME Commander
Προχωρημένο εργαλείο μετονομασίας	Προχωρημένο εργαλείο μετονομασίας
Ένας κατάλογος πίσω	Επιστροφή στον τελευταίο αναγνωσμένο κατάλογο
Πίσω στον πρώτο κατάλογο	Μετάβαση προς τα εμπρός στον πρώτο αναγνωσμένο κατάλογο
Σελιδοδείκτης στον τρέχοντα κατάλογο	Σελιδοδείκτης στον τρέχοντα κατάλογο
Αλλαγή καταλόγου	Αλλαγή καταλόγου
Αλλαγή αριστερής σύνδεσης	Αλλαγή αριστερής σύνδεσης
Αλλαγή ιδιοκτήτη/ομάδας	Αλλαγή ιδιοκτησίας αρχείου
Αλλαγή δικαιωμάτων	Αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης αρχείου
Αλλαγή δεξιάς σύνδεσης	Αλλαγή δεξιάς σύνδεσης
Κλείσιμο όλων των καρτελών	Κλείσιμο όλων των καρτελών
Κλείσιμο σύνδεσης	Αποσύνδεση από τον απομακρυσμένο διακομιστή
Κλείσιμο διπλών καρτελών	Κλείσιμο διπλών καρτελών
Κλείσιμο της τρέχουσας καρτέλας	Κλείσιμο της τρέχουσας καρτέλας
Σύγκριση καταλόγων	Σύγκριση καταλόγων
Σύγκριση αρχείων (diff)	Συγκρίνετε αρχεία χρησιμοποιώντας το differ στο Ρυθμίσεις Επιλογές... Προγράμματα
Ρύθμιση προσθέτων	Ρύθμιση προσθέτων
Αντιγραφή	Αντιγραφή αρχείων στο πρόχειρο (όχι καθολικό ακόμα)
Αντιγραφή αρχείων	Αντιγραφή αρχείων
Αντιγραφή ονομάτων αρχείων	Αντιγραφή ονομάτων αρχείων στο πρόχειρο
Αντιγραφή αρχείων με μετονομασία	Αντιγραφή αρχείου με μετονομασία
Δημιουργία καταλόγου	Δημιουργία καταλόγου
Δημιουργία συμβολικού δεσμού	Δημιουργία συμβολικού δεσμού
Αποκοπή	Αποκοπή αρχείων στο πρόχειρο (όχι καθολικό ακόμα)
Διαγραφή	Διαγραφή αρχείων
Διαγραφή αρχείων	Διαγραφή αρχείων
Display main menu	Display main menu
Καμία ενέργεια	Να μην κάνετε τίποτα (χρησιμοποιήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ομάδας)
Επεξεργασία νέου αρχείου	Επεξεργασία νέου αρχείου
Επεξεργασία αρχείων	Επεξεργασία αρχείων
Ίσο μέγεθος πίνακα	Ορισμός ισοτιμίας παραθύρων (50/50)
Εκτέλεση εντολής	Εκτέλεση εντολής ορισμένης από τον χρήστη. Το GNOME Commander αντικαθιστά τα δεσμευτικά θέσεων που βρίσκει με: %f όνομα αρχείου (ή λίστα για πολλαπλές επιλογές) %F όνομα αρχείου με εισαγωγικά (ή λίστα για πολλαπλές επιλογές) %p πλήρης διαδρομή συστήματος αρχείων (ή λίστα για πολλαπλές επιλογές) %P πλήρης διαδρομή συστήματος αρχείων με εισαγωγικά (ή λίστα για πολλαπλές επιλογές) %u πλήρως εξειδικευμένο URI για το αρχείο (ή λίστα για πολλαπλές επιλογές) %d πλήρης διαδρομή για τον κατάλογο που περιέχει το αρχείο %D πλήρης διαδρομή με εισαγωγικά στον κατάλογο που περιέχει το αρχείο %s συνώνυμο για το %P (για συμβατότητα με τις προηγούμενες εκδόσεις του GNOME Commander) %% σύμβολο ποσοστού Τα άγνωστα δεσμευτικά θέσεων αντιγράφονται κατά λέξη χωρίς καμιά αντικατάσταση.
Μπροστά έναν κατάλογο	Μετάβαση προς τα εμπρός στον επόμενο αναγνωσμένο κατάλογο
Προώθηση στον τελευταίο κατάλογο	Μετάβαση προς τα εμπρός στον τελευταίο αναγνωσμένο κατάλογο
GNOME Commander στον ιστό	Επίσκεψη στην αρχική σελίδα του GNOME Commander
Μετάβαση στην τοποθεσία σελιδοδείκτη	Μετάβαση στην τοποθεσία σελιδοδείκτη. Τα ανύπαρκτα ονόματα σελιδοδεικτών αγνοούνται.
Περιεχόμενα βοήθειας	Βοήθεια
Βοήθεια για συντομεύσεις πληκτρολογίου	Βοήθεια για συντομεύσεις πληκτρολογίου
Προσωπικός κατάλογος	Μετάβαση στον προσωπικό κατάλογο
Αντιστροφή επιλογής	Αντιστροφή επιλογής
Συντομεύσεις πληκτρολογίου	Ρύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίου
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα καρτέλας	Κλείδωμα/ξεκλείδωμα καρτέλας
Διαχείριση σελιδοδεικτών	Άνοιγμα διαλόγου αγαπημένων καταλόγων (σελιδοδείκτες)
Μεγιστοποίηση μεγέθους παραθύρου	Μεγιστοποίηση μεγέθους παραθύρου
Μετακίνηση αρχείων	Μετακίνηση αρχείων
Νέα σύνδεση	Άνοιγμα νέας απομακρυσμένης σύνδεσης
Επόμενη καρτέλα	Επόμενη καρτέλα
Άνοιγμα σύνδεσης	Άνοιγμα απομακρυσμένης σύνδεσης
Άνοιγμα καταλόγου σε νέα καρτέλα	Άνοιγμα καταλόγου σε νέα καρτέλα
Άνοιγμα καταλόγου στο ενεργό παράθυρο	Αντιγραφή του τρέχοντος καταλόγου εργασίας από την ανενεργή λίστα αρχείων στην ενεργή
Άνοιγμα καταλόγου στο ανενεργό παράθυρο	Αντιγραφή του τρέχοντος καταλόγου εργασίας από την ενεργή λίστα αρχείων στην ανενεργή
Άνοιγμα καταλόγου στο αριστερό παράθυρο	Αντιγραφή του τρέχοντος καταλόγου εργασίας από την ενεργή δεξιά λίστα αρχείων στην αριστερή
Άνοιγμα καταλόγου στη νέα καρτέλα	Άνοιγμα καταλόγου στη νέα καρτέλα
Άνοιγμα καταλόγου στη νέα καρτέλα (ανενεργό παράθυρο)	Άνοιγμα καταλόγου στη νέα καρτέλα (ανενεργό παράθυρο)
Άνοιγμα καταλόγου στο δεξιό παράθυρο	Αντιγραφή του τρέχοντος καταλόγου εργασίας από την ενεργή αριστερή λίστα αρχείων στη δεξιά
Άνοιγμα φακέλου	Άνοιγμα της τρέχουσας θέσης σε διαχειριστή αρχείων Ναυτίλο
Άνοιγμα τερματικού	Άνοιγμα τερματικού στον τρέχοντα κατάλογο
Άνοιγμα τερματικού ως υπερχρήστης	Άνοιγμα ενός τερματικού με δικαιώματα υπερχρήστη.
Επιλογές	Διάλογος επιλογών
Επικόλληση	Επικόλληση από το πρόχειρο στον τρέχοντα κατάλογο (όχι καθολικό ακόμα)
Προηγούμενη καρτέλα	Προηγούμενη καρτέλα
Ιδιότητες	Εμφάνιση ιδιοτήτων για το επιλεγμένο αρχείο
Γρήγορη αναζήτηση	Γρήγορη αναζήτηση
Έξοδος	Έξοδος από το GNOME Commander
Ανανέωση	Ανανέωση της ενεργής λίστας αρχείων
Μετονομασία αρχείων	Μετονομασία αρχείων
Αναφορά προβλήματος	Report problem to gitlab.gnome.org
Ριζικός κατάλογος	Μετάβαση στον ριζικό κατάλογο
Αναζήτηση	Αναζήτηση αρχείων
Επιλογή όλων	Επιλογή όλων των αρχείων
Αποστολή αρχείων	Αποστολή αρχείων μέσα από μήνυμα ή άμεσο μήνυμα (χρησιμοποιώντας nautilus-sendto)
Εμφάνιση ιστορικού καταλόγου	Άνοιγμα της λίστας ιστορικού των αναγνωσμένων καταλόγων
Εμφάνιση των ορισμένων από τον χρήστη αρχείων	Χρησιμοποιήστε φίλτρο επιλογής αρχείου
Εκκίνηση του GNOME Commander ως υπερχρήστης	Έναρξη του GNOME Commander σε ριζική λειτουργία στην ίδια θέση Να προσέχετε ενώ εκτελείται το GNOME Commander με δικαιώματα υπερχρήστη καθώς μπορεί να βλάψετε το σύστημά σας.
Συγχρονισμός καταλόγων	Συγχρονισμός καταλόγων (χρήση meld)
Εναλλαγή επιλογής	Εναλλαγή επιλογής για δρομέα
Εναλλαγή επιλογής και μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω	Επιλογή αρχείου ή καταλόγου και μετακίνηση δρομέα προς τα κάτω
Αποεπιλογή όλων	Αποεπιλογή όλων των αρχείων
Ένας κατάλογος πάνω	Προώθηση στον γονικό κατάλογο
Προβολή αρχείου	Προβολή αρχείων
Προβολή με εξωτερικό προβολέα	Προβολή με εξωτερικό προβολέα
Προβολή με εσωτερικό προβολέα	Προβολή με εσωτερικό προβολέα

Additional Pop-up Menu Actions

Εισαγωγή
The pop-up menu of GNOME Commander, which can be opened by right-clicking on a file or folder or by pressing SHIFT F10, can be easily extended by putting executable files into ~/.config/gnome-commander/scripts/. For each file in this directory a separate entry in the pop-up menu will be displayed. When such a menu entry is clicked, the associated script will be executed with the names of all selected items as arguments. When the SHIFT key is pressed while clicking the pop-up menu entry, the script will be called separately for each selected file.

Example picture of the pop-up menu with four additional entries

File format
The files can be binary or simple text files. In the latter case it is possible to handle some config variables over to GNOME Commander by using a key-value format: #[key]: [value], with '#' being the first character in a text line.
Currently, the following keys are implemented:
name	The label of the menu item	If undefined, the script file name will be used
term	Run the script in a terminal window	To activate this, set value to 'true'

Example Pop-up menu scripts
Some example scripts can be found online in the GNOME Commander git repository.

Συμβουλές και κόλπα
Μερικές πολύ απλές συμβουλές και κόλπα στη χρήση και λήψη του μέγιστου από το GNOME Commander.

Διαχείριση αρχειοθηκών
Λείπει ακόμα στο GNOME Commander ενσωματωμένη περιήγηση των συμπιεσμένων αρχειοθηκών. Όμως, το πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε η εργασία με αρχειοθήκες να γίνει αρκετά πρακτική σε κάθε περίπτωση.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι: Ο προτιμώμενος είναι να ενεργοποιήσετε τη δόμηση στο πρόσθετο Fileroller στο μενού Πρόσθετα Ρύθμιση προσθέτων.... Ενεργοποιώντας αυτό το πρόσθετο παίρνετε πρόσθετες καταχωρίσεις στο αναδυόμενο μενού δεξιοπατώντας τα επιλεγμένα αρχεία και φακέλους (βεβαιωθείτε ότι το Fileroller είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σας. Πατώντας σε μια αρχειοθήκη, το αναδυόμενο μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε πού θα εξάγετε την αρχειοθήκη.
Ο δεύτερος τρόπος, ξεπερασμένος αλλά ακόμα λειτουργικός είναι ο ακόλουθος:
Αν δεν έχετε ήδη το πρόγραμμα Fileroller, κάνετε λήψη και εγκαταστήστε το.
Ανοίξτε τον διάλογο Επιλογές και πηγαίνετε στην καρτέλα Προγράμματα.
Προσθέστε δύο αγαπημένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις τιμές που εμφανίζονται στα παρακάτω σχήματα.
Μπορείτε τώρα να δεξιοπατήσετε οποιοδήποτε αρχείο ή φάκελο και να διαλέξετε Δημιουργία αρχειοθήκης... για συμπίεσή του και δεξιοπατήστε συμπιεσμένα αρχεία και διαλέξτε Εξαγωγή αρχειοθήκης... για να τα εξάγετε.

Δημιουργία αρχειοθήκης
This entry allows creating archives easily.

Εξαγωγή αρχειοθήκης
This entry allows extract archives easily.

Copying File Names and Paths
To copy names of selected files to the environment's clipboard, use the Copy File Names action on the Edit menu or the "**" icon on the toolbar.
To copy full paths of selected files to the environment's clipboard, hold down SHIFT while activating either the Copy File Names action on the Edit menu or the "**" icon on the toolbar.
To copy the full path of the current directory, right click on the directory indicator at the top of the directory list.
To insert the current file's path in Gnome Commander's command line, press CTRL Shift Enter.
To insert the current file's name in Gnome Commander's command line, press CTRL Enter.

Εγκατάσταση του GNOME Commander

Λήψη του GNOME Commander
It's recommended to use the GNOME Commander package that is provided by your distribution. Refer to GNOME Commander for the list of distributions supporting GNOME Commander packages.
Όλες οι τρέχουσες και ιστορικές εκδόσεις μπορούν να βρεθούν στον διακομιστή FTP του GNOME, επίσης.

Εκδόσεις
Το GNOME Commander αναπτύσσεται σε έναν σταθερό κλάδο και έναν κλάδο ανάπτυξης, όπου οι δοκιμαστικές εκδόσεις συμπληρώνουν τον σκοπό ελέγχου νέων ιδεών. Οι πετυχημένες θα εισαχθούν έπειτα στον σταθερό κλάδο. Οι αριθμοί έκδοσης (μεγάλος, μικρός και δευτερεύον) ακολουθούν τις αρκετά συνηθισμένες τυπικές εκδόσεις μονών και ζυγών εκδόσεων, όπου οι μονές μικρές εκδόσεις σημαίνουν τις ασταθείς εκδόσεις και οι ζυγοί αριθμημένοι κλάδοι έχουν εισάγει τις διεξοδικά ελεγμένες νέες λειτουργίες.

Τρέχουσα σταθερή έκδοση
If you'd like to compile the latest stable version of GNOME Commander yourself, get it as a tar.xz file from the download section on the GNOME Commander home page.
Μετά την εξαγωγή της αρχειοθήκης, ρίξτε πρώτα μια ματιά στο αρχείο README, όπου θα πάρετε μια επισκόπηση της έκδοσης που ελήφθη. Επίσης, ρίξτε μια ματιά στο αρχείο INSTALL. Η εγκατάσταση εξηγείται λεπτομερώς εκεί.

Έκδοση ανάπτυξης
Για σας που αισθάνεστε πραγματικά τολμηροί, ή αν θέλετε να επέμβετε στον πιο καινούργιο κώδικα, τα τελευταία στιγμιότυπα πηγής ανάπτυξης είναι διαθέσιμα χρησιμοποιώντας GIT:
git clone https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-commander.git
Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για την πρώτη λήψη και όχι για ενημέρωση του κώδικα. Αν έχετε ήδη μια έκδοση του κώδικα εκτελέστε απλά το git pull για τη λήψη των τελευταίων αναθεωρήσεων.
Απλά θυμηθείτε να τρέξετε ./autogen.sh πριν να δομήσετε από το make.
Να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν σοβαρά σφάλματα στον κώδικα από το αποθετήριο git GNOME. Αυτός ο κώδικας προορίζεται μόνο για επέμβαση, ανάπτυξη και έλεγχο.

Αρχεία ρυθμίσεων
Αυτή η ενότητα δίνει μια επισκόπηση των αρχείων ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται από το GNOME Commander:
Since GNOME Commander version 1.10.0 the location of configuration files changed from ~/.gnome-commander to ~/.config/gnome-commander. Existing files are automatically moved when starting GNOME Commander 1.10.0 the first time.
~/.config/gnome-commander/scripts/* In this directory the user can place scripts for the Additional Pop-up Menu Actions.
Since GNOME Commander version 1.10.0 the following option files are obsolete. If they have been created by ealier GNOME Commander versions then the filename is extended automatically by *.deprecated and their settings are imported in GSettings under the path org.gnome.gnome-commander.
~/.config/gnome-commander/devices 	
~/.config/gnome-commander/fav-apps 	
~/.config/gnome-commander/gnome-commander.xml 	
Since GNOME Commander version 1.6.0 the options file ~/.gnome2/gnome-commander is obsolete. The settings of this file are now stored in GSettings under the path org.gnome.gnome-commander.

Γνωστά σφάλματα και περιορισμοί
You can report or view GNOME Commander bugs at gitlab.gnome.org.
Μερικές λέξεις για τα σφάλματα: Αν και το GNOME Commander είναι σχετικά ελεύθερο από σφάλματα είναι ένα αρκετά ώριμο πρόγραμμα, κανένα πρόγραμμα δεν θα είναι ποτέ ολότελα ελεύθερο από σφάλματα. Νέα σφάλματα μπορεί να εισαχθούν με νέα γνωρίσματα, ή μέσα από άλλα προγράμματα και βιβλιοθήκες από τα οποία εξαρτάται, αυτό συμβαίνει ειδικά στις εκδόσεις ανάπτυξης και δοκιμών. Η ποιοτική αναφορά σφαλμάτων είναι πολύ σημαντική και μπορεί να είναι μια πολύ καλή βοήθεια για τους προγραμματιστές για να βελτιώσουν το πρόγραμμα. Η αναφορά σφαλμάτων δεν είναι μια πράξη δυσαρέσκειας, έτσι είσαστε πολύ καλοδεχούμενοι να μας βοηθήσετε στην εύρεσή τους, στο κυνήγι τους και την εξουδετέρωση των σφαλμάτων. Η δοκιμή των νέων εκδόσεων και η αναφορά σφαλμάτων είναι ο καλύτερος τρόπος για χρήστες χωρίς γνώσεις προγραμματισμού να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος και για τους χρήστες με γνώσεις προγραμματισμού η υποβολή διορθώσεων και/ή αποστολή διόρθωσης στους προγραμματιστές, όλα στο πνεύμα του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού.
Known limitation:
GNOME Commander is still lacking on GVFS/GIO support. Instead it uses GnomeVFS.
Configuration of default application depending on the files MIME type is broken and was finally removed in v1.4. See section for more information.
Given enough eyeballs, all bugs are shallow.
Linus law.

Περί του GNOME Commander

Ιστορικό του GNOME Commander
Το GNOME Commander γράφτηκε κυρίως από τον Marcus Bjurman, που ξεκίνησε αυτό το έργο το 2001 το ανέπτυξε μέχρι την έκδοση 1.1.6 τον Ιανουάριο του 2004.
Αργότερα, από το 2004, το GNOME Commander διατηρείται από τον νέο επικεφαλής προγραμματιστή Piotr Eljasiak, που δούλευε στο έργο ήδη από το 2002. Τότε ο Assaf Gordon συνεισέφερε υλοποιώντας την εσωτερική προβολή αρχείου.
Ο Piotr οδηγούσε την ανάπτυξη μέχρι την έκδοση 1.2.8.15. Τότε ο Magnus Stålnacke ήταν υπεύθυνος για την αρχική σελίδα. Στον κατάλογο αλληλογραφίας, μεταξύ άλλων, οι Michael και Magnus συνεισέφεραν με πολλές μεγάλες ιδέες και βοηθώντας την εύρεση σφαλμάτων και άλλων αντιφάσεων. Κατόπιν ο Magnus παραιτήθηκε από το έργο, ο Thomas Jost βοήθησε τη συντήρηση της αρχικής σελίδας στο Savannah.org
Δυστυχώς, ο Piotr πέθανε ξαφνικά στις αρχές του 2012 και το GNOME Commander δεν είχε κανέναν συντηρητή για σχεδόν δύο χρόνια. Αργά το 2013, ο Uwe Scholz, ένας χρήστης του GNOME Commander από την εποχή πριν την έκδοση 1.0, έγινε ο συντηρητής του έργου.

Τοποθεσία
Στην αρχή, το GNOME Commander είχε την έδρα του στο Sourceforge. Αργότερα, το έργο μεταφέρθηκε στο Savannah.org, όπου πήρε τις αρχική σελίδα του και τους καταλόγους αλληλογραφίας. Στο τέλος του 2003, το πηγαίο δένδρο μετακινήθηκε στο Gnome.org. Οι κατάλογοι αλληλογραφίας και η αρχική σελίδα εξακολούθησαν να φιλοξενούνται στο Savannah.
Από το 2013, η θέση της αρχικής σελίδας του GNOME Commander έχει μετακινηθεί στο GitHub.org.

Αναφορά σφαλμάτων
If you found a bug, you can check if it is already reported on our GitLab page at Gnome.org. If not, please report the bug. If you want to fix it by yourself have a look at the section Έκδοση ανάπτυξης.

Άδεια χρήσης
This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this link, or in the file COPYING included with the source code of this program.